ヘルプはありません。


このポートの出力先デバイスの LAN ハードウェア (HW) アドレスです。


このデバイスに関連付けられている IPX ネットワーク番号です。00000000 はローカル サブネットに相当します。


このポートに接続されているデバイスが使用しているコミュニティ名を入力します。SNMP が有効になっている場合だけ有効です。


ロウ プロトコルに固有な設定を入力します。


このポートの名前です。


このポートが使用するプロトコルを選択します。


このポートに接続されているデバイスが使用するデバイス インデックスを入力します。SNMP が有効になっている場合だけ有効です。


このポートの QName を入力します。[プロトコル] グループの [LPR] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


このポートの名前です。


このポートが使用するプロトコルを選択します。[LPR プロトコル]


このポートが使用するプロトコルを選択します。[ロウ データ プロトコル]


このポートが使用する QName を選択します。[プロトコル] グループの [LPR] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


LPR プロトコルに固有な設定を入力します。[プロトコル] グループの [LPR] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


このポートに接続されているデバイスで SNMP が使用できるかどうか確認してください。


このポートに接続されているデバイスが使用するデバイス インデックスを入力します。SNMP が有効になっている場合だけ有効です。


このポートの出力先デバイスの LAN ハードウェア (HW) アドレスです。


このポートに接続されているデバイスが使用しているコミュニティ名を入力します。SNMP が有効になっている場合だけ有効です。


このポートに出力するために使用する Berkeley ソケット ポート番号です。


このポートに接続されているデバイスで SNMP が使用できるかどうか確認してください。


このポートに出力するために使用する Berkeley ソケット ポート番号です。


Hewlett-Packard の標準 IPX/SPX ポートのモニタ ポートをすべて設定します。


Hewlett-Packard の標準 IPX/SPX ポートを追加します。


Hewlett-Packard の標準 IPX/SPX ポートを追加します。


Hewlett-Packard の標準 IPX/SPX ポートを追加します。


Hewlett-Packard の標準 IPX/SPX ポートの設定を表示／修正します。


Hewlett-Packard の標準 IPX/SPX ポートを追加します。


印刷ジョブが失敗した際に、タイムアウトまでの時間を分単位でデジタル表示します。


印刷ジョブが失敗した際に、タイムアウトまでの時間を分単位でデジタル表示します。


印刷ジョブが失敗した際のタイムアウトまでの時間を短縮します。


印刷ジョブが失敗した際のタイムアウトまでの時間を入力します｡


印刷ジョブが失敗した際のタイムアウトまでの時間を延長します。


オンにすると、コンピュータは定期的に各デバイスにステータス情報を問い合わせるようになります。


印刷ジョブが失敗した際のタイムアウトまでの時間を入力します｡


ポートの設定