Copyright: Copyright ｩ 1999 Hewlett-Packard Co.


大規模IPネットワークへのプリンタの追加

ルータやゲートウェイを通じてプリンタを追加する場合 (プリンタが ローカル・ネットワーク上にない場合) には、このユーティリティを使ったプリンタの識別が困難になる場合があります。

ルータがプリンタのLANハードウェア・アドレスを受け渡さない場合があります。

ローカル・ネットワーク上に複数の新しいプリンタがある場合、デフォルトのIPアドレス (192.0.0.192) を

このユーティリティでプリンタを設定するには、次の手順に従ってください。

1	次のどちらかの操作を行います。

コンピュータのローカル・ネットワーク上にプリンタを物理的に移動するか (外部のHP JetDirectプリントサーバを使用している場合は、プリントサーバだけを移動することもできます)、または、

プリンタのローカル・ネットワークに接続されているコンピュータで、このユーティリティを実行します。

2	このユーティリティを使用してプリンタを指定し、プリンタの最終的なネットワーク・ロケーションに一致するIPパラメータを構成します。

3	必要に応じてプリンタ (またはHP JetDirect外部プリントサーバ)を最終的なロケーションに移動します。

4	このプリンタを他のコンピュータにインストールするには、次のいずれかを実行してください。

このプリンタに直接印刷する他のコンピュータまたはサーバの場合は、このユーティリティを使用して各コンピュータまたはサーバを構成します。または、

共有システムまたはNovell NetWareサーバを経由してこのプリンタに印刷するWindows クライアントの場合は、クライアントのシステムのPrintersフォルダにあるAdd Printerユーティリティを使用するか、あるいはこのプリンタ用に作成された共有プリンタのインストールプログラムを使用します。

注記:

このプリンタの共通プリンタインストールプログラムは、このユーティリティを使用してWindows NTおよびWindows 2000にプリンタをインストールする際に、プリンタ共有ダイアログで [共有] が選択されている場合にのみ作成されます。

関連トピック

プリンタをアドレスで指定

TCP/IPの概要


バインダリ

バインダリは、NetWare 3.xファイルサーバ専用のNovell NetWareデータベースです。ただし、NetWare 4.xおよび5.0ファイルサーバでバインダリをエミュレートすることもできます。バインダリは、プリンタなどのネットワーク・リソースを表す単層データベースです。NetWare 4.xでは、バインダリの代わりに階層型データベース (NDS) が使用されています。

詳しくは、Novell NetWare印刷の概念を参照してください。


NDSツリーの参照

[Novell NDSツリーの参照] NDSツリー (ディレクトリ・ツリー) が表示されます。このツリーにより、組織単位、組織、国などのNDSオブジェクトの論理的な構成を確認できます。

ツリーの展開または縮小表示を切り替えるには、プラス (+) またはマイナス (-) のアイコンをクリックします。

NDS プリントサーバー、プリンタ、印刷キュー・オブジェクトのコンテキストを設定するには、目的のコンテナ・オブジェクトをハイライトして [OK] をクリックします。

注記:

オブジェクトのコンテキストを設定するには、ツリーにあるすべてのオブジェクトとプロパティに対する管理権限、またはオブジェクトを配置する特定のNDSコンテキストにおける作成権限が必要です。

関連トピック

Novell NetWare印刷の概念


IP設定の変更

プリンタのTCP/IPネットワーク・パラメータはすでに有効な値で構成されている場合がありますが、[設定の変更] 画面では1つまたは複数の設定を変更できます。

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイ

関連トピック

TCP/IPの概要


クライアント/サーバ印刷

クライアントコンピュータは、各プリンタの使用を制御する専用のサーバコンピュータに印刷ジョブを送信します。詳しくは、ネットワーク印刷の概念を参照してください。


目次:
Install Network Printerのオンライン・ヘルプ

このインストール・ユーティリティを使用して、ネットワークプリンタの設定を素早く行うことができます。設定するプリンタの電源を入れ、HP JetDirectを介してネットワークに接続しておく必要があります。

目次:

ネットワーク設定に関するトピックでは、選択したネットワーク印刷に関連するトピックの概要を説明します。

インストール・ユーティリティのヘルプ画面で画面を選択すると、そのオンライン・ヘルプにアクセスできます。

システム要件には、このユーティリティがサポートするシステムに関する情報が記載されています。

ネットワーク設定に関するトピック:

ネットワーク印刷の概念

ネットワーク印刷の構成

大規模IPネットワークへのプリンタの追加

TCP/IPの概要

IPアドレスの概念

サブネット

ゲートウェイ

プリンタのIPアドレスの構成

IPX/SPXの概要

IPX/SPXプロトコルスイート

IPXアドレスの概念

IPXカプセル化とフレームタイプ

Novell NetWare印刷の概念

はじめに

バインダリとNDS

インストール・ユーティリティのヘルプ画面:

ネットワークプリンタをインストール

プリンタをリストから選択

プリンタをアドレスで指定

プリンタの指定: ポートの選択

ネットワーク通信モードの設定

推奨IP設定

IP設定の変更

NDSツリーの参照

MS-DOS印刷

ポート名

プリンタドライバ

既存ドライバの置換

プリンタ名

プリンタの共有

ロケーションおよびコメント

共有プリンタインストールプログラム

インストールの完了

トラブルシューティング


コンテキスト、NDS

オブジェクトのNDSコンテキストは、NDSディレクトリ・ツリーにおけるオブジェクトのパス名 (またはロケーション) です。ディレクトリ、サブディレクトリ、およびファイル構造と同様に、NDSオブジェクト・コンテキストはそのオブジェクトを含むコンテナ・オブジェクトの階層を定義します。ただし、NDSオブジェクトのパス名は、通常オブジェクトの名前からディレクトリ・ツリーのルートへという順序で指定します。

オブジェクトのコンテキストを入力する場合、タイプ付きフォーマットまたはタイプなしフォーマットを使用できます。たとえば、myprinterというプリンタのコンテキストがmydepartment.mycompanyである場合:

タイプ付きフォーマットによる完全修飾コンテキストは、次のように入力します。
OU=mydepartment.O=mycompany

(OUは組織単位コンテナを、Oは組織コンテナを示します)。

タイプなしフォーマットによるコンテキストは、次のように入力します。
 mydepartment.mycompany


工場出荷時の初期設定、HP JetDirect

HP JetDirect外付プリントサーバを工場出荷時の初期設定にリセットするには、電源コードを切断してから、プリントサーバの [テスト] ボタンを押しながらサーバの電源を再接続し、プリントサーバが再初期化されるのを待ちます。

HP JetDirect内蔵プリントサーバをリセットするには、プリンタのコールドリセットを行い、プリントサーバが再初期化されるのを待ちます。(HP LaserJetプリンタの大半のモデルでは、プリンタのコントロールパネルの [Go] ボタンを押しながら電源を入れて、コールドリセットを行います。その他のプリンタの場合は、プリンタに付属のマニュアルを参照してください)。

注意:

プリンタのリセットを行うと、すべてのプリンタ設定が失われる場合があります。


インストールの完了

[完了] 画面には、プリンタに設定した構成値が一覧表示されます。[完了] をクリックする前に、これらの設定を確認してください。 この画面では次の操作を実行できます。

構成値を受け入れるには、[完了] をクリックします。

構成値を変更するには、[戻る] をクリックします。

構成値を設定せずにインストール・ユーティリティを終了するには、[キャンセル] をクリックします。

注記:

完了すると、HP Install Network Printer Wizard によってテストページが印刷されます(デフォルト設定)。テストページの印刷をするかどうかを指定できます。テストページの印刷により、プリンタへの印刷パスが正しく設定されているかどうかを確認できます。デフォルトでは、テストページは印刷されるようになっています。印刷されないように設定するには、チェックボックスをクリックしてチェックマークをクリアします。


ゲートウェイ

ゲートウェイは、通信プロトコル、データ形式、構造、アーキテクチャなどの面で種類の異なる2つのネットワークを接続するルータまたはコンピュータです。ネットワークをサブネットに分割する場合、ネットワーク・トラフィックを制御するためにゲートウェイを使用して各サブネットを隔離することがよくあります。詳しくは、ゲートウェイを参照してください。

TCP/IPネットワーク上では、各ネットワークデバイスの構成に、一番近いゲートウェイのIPアドレスがよく使われます。ネットワーク上にゲートウェイがない場合は、使用しているコンピュータのIPアドレスが通常使用されます。


HP JetDirectプリントサーバ

HP JetDirectプリントサーバは、ネットワークに直接プリンタを接続するためのHewlett-Packardネットワーク・アクセサリです。ネットワークへ直接接続することで、プリンタの物理的なロケーションが自由になり、プリンタ・パフォーマンスを最適化できます。

HP JetDirect内蔵プリントサーバ・カードは、I/OスロットのあるHPプリンタで使用します。HP JetDirect外付プリントサーバは、パラレルポートを持つほとんどのプリンタで使用できます。

HP JetDirectプリントサーバは、すべての一般的なネットワークトポロジーおよびプロトコルをサポートしています。


HPサブネット1

アドレス第2バイトでサブネットを指定する方法の例。


HPサブネット2

アドレス第2バイトでサブネットを指定する方法の例。


ハードウェアアドレス、MACアドレス、ステーションアドレス
ハードウェアアドレス、MACアドレス、またはステーションアドレス

ハードウェアアドレス、MAC (Media Access Control) アドレス、またはステーションアドレスは、ネットワーク上の各ノードまたはデバイスを識別するリンクレベルの一意のアドレスです。このアドレスは、IEEE 802.3ネットワーク標準に準拠し、12桁の16進数 (たとえば 001083123ABC) で表します。ハードウェアアドレスの割り当てはデバイスのメーカーが行います。

HPでは各HP JetDirectプリントサーバに一意のハードウェアアドレスを割り当てます。使用しているHP JetDirectプリントサーバのハードウェアアドレスを調べるには、JetDirect構成ページを印刷します。

HP JetDirect外付プリントサーバの場合、ハードウェアアドレスはプリントサーバに付いているラベルにも記載されています。


IPアドレス

IP (Internet Protocol) アドレスは、TCP/IPネットワーク上の各デバイスを識別する一意のアドレスです。IPアドレスは「n.n.n.n」(「n」は0～255の数字) という形式の4バイト (32ビット) の数字から成り、通常ネットワーク管理者が割り当てます (詳しくは、TCP/IPの概要を参照してください)。

HP JetDirectプリントサーバは、電源を入れてから2分後にデフォルトのIPアドレスが192.0.0.192に設定されるよう、工場出荷時に初期設定されています。このデフォルト・アドレスは有効なIPアドレスではありませんが、新しいプリンタを最初に指定するために使用できます。ただし、TCP/IPネットワークで正しく機能させるためには、有効なIPアドレスを割り当てる必要があります。


IPホスト名

IPホスト名は、プリンタのIPアドレスの代わりに使用できる、ユーザーにわかりやすい名前です。ネットワーク上のネーム・サーバが、ホスト名を対応するIPアドレスにマッピングするように設定されている場合には、IPホスト名を使用できます。プリンタにホスト名が割り当てられ、構成されている場合 (たとえばprinter1.marketing.comなど)、プリンタはホスト名で指定できます。


IPXアドレス

IPX (Internet Packet Exchange) アドレスは、IPX/SPXネットワーク上のデバイスを識別する一意のアドレスです。IPXアドレスは、ネットワーク番号とデバイスのLANハードウェアアドレスから成ります (たとえば00012345:001083AA42B7)。

HP JetDirectに接続されているプリンタの場合、プリンタをネットワークに接続して電源を入れると、IPXアドレスが自動的に構成されます (詳しくは、IPX/SPXアドレスの概念を参照してください)。


IPX/SPXの概要

トピック

IPX/SPXプロトコルスイート

IPXアドレスの概念

IPXカプセル化とフレームタイプ

IPX/SPXプロトコルスイート

通常IPX/SPXとは、もともとはNovell NetWareネットワークでの通信を行うために開発された一連のプロトコルを指します。最近では他のネットワーク (Microsoftクライアント/サーバやピア・ツー・ピア・ネットワークなど) 用のIPX/SPX互換プロトコルも開発されています。IPX/SPXを印刷に使用するには、HP JetDirectプリントサーバ上でIPXプロトコルスイートが使用可能になっている必要があります。

IPX (Internet Packet Exchange)

IPXは、ノード間のネットワークアドレス指定を管理する、コネクションレス型プロトコルです。このプロトコルは要求された送信先にパケットを送信しますが、上位プロトコルに依存してパケットが確実に送信されるようにします。IPXプロトコルはパケットを受信すると、これらを適切な上位のサービスまたはプロトコルに受け渡します。

SPX (Sequenced Packet Exchange)

SPXは、転送用にパケットを管理し、パケット送信確認の応答を必要とする、コネクション型のプロトコルです。SPXは、再送と否定応答が何度か続くと、送信に失敗したことをオペレータに警告します。SPXは、パケットの送受信にIPXを使用します。HP JetDirectプリントサーバは、IPXダイレクトモード (ピア・ツー・ピア) 印刷およびNovell NetWareリモートプリンタ・モードの両方にSPXを使用します。

NCP (NetWare Core Protocol)

NCPは、ノードに対してNetWareサーバ上のサービスへのアクセスを提供します。ノードはサーバのNCP定義に基づいてサービス要求をパッケージ化し、IPXを使用して要求を送信します。次にサーバは要求のパッケージを解いて適切な応答を行います。NCPは、ノードがサーバに要求する可能性のあるサービス (ファイルアクセスや印刷キュー・アクセスなど) それぞれに対して存在します。

SAP (Service Advertising Protocol)

SAPを使用すると、NetWareサーバは提供するサービスを各ノードに知らせることができ、ルータはネットワーク・リソースの同期された最新データベースを維持できます。NetWareネットワークへのログオン時に、ノードはIPXを使用してSAP要求パケットをブロードキャストし、サーバを検索してサーバにアタッチします。

RIP (Router Information Protocol)

RIPを使用すると、ルータはネットワーク用の最新のルーティング情報を交換および維持できます。デフォルトでは、ルータは接続されている各セグメントに対して60秒ごとにパケットを送信します。通信に続けて失敗すると、そのルートは古くなり、最終的に削除されます。ノードはルータにRIP要求パケットを送信し、遠隔ネットワークへのルートを取得します。

IPXアドレスの概念

IPX (Internet Packet Exchange) アドレスは、通常Novell NetWareネットワーク上における、デバイスのネットワーク層のアドレスです。アドレスは主にネットワーク番号フィールドとノード番号フィールドの2つのフィールドで構成されています。この他にもソケット番号フィールドを追加して、HP JetDirect 3ポート・プリントサーバなどの複数のポートを持つデバイスの特定ポートを識別することもできます。

ネットワーク番号は、デバイスが接続されているローカル・ネットワークに関連付けされた番号です。

NetWareネットワークでは、管理者がネットワークのセットアップを行う際に、サーバまたはルータにネットワーク番号を割り当てます。管理者はこの他にも、使用する各フレームタイプに対して個別のネットワーク番号を割り当てることができます (「IPXカプセル化とフレームタイプ」を参照)。HP JetDirectプリントサーバがネットワークに接続されていて電源が入っている場合、ネットワーク番号がすでに割り当てられていれば、プリントサーバは自動的にネットワークからこの番号を検知します。

ノード番号は、デバイスの一意のLANハードウェアアドレスです。

IPXアドレスは、通常次の形式で表記します。

NNNNNNNN:XXXXXXXXXXXX

ここで、NNNNNNNN は8桁の16進数から成るネットワーク番号、XXXXXXXXXXXX は12桁の16進数から成るデバイスのLANハードウェアアドレスです (たとえば00012345:001083AA42B7)。

HP JetDirectプリントサーバがネットワーク番号を検知できない場合もあります。HP JetDirectプリントサーバの最近のモデルでは、パケットはローカル・ネットワークから発信されたものとして処理され、応答されます。

IPXカプセル化とフレームタイプ

IPXはネットワーク層プロトコルのため、これをデータリンク・プロトコルを使って送る (またはカプセル化する) 必要があります。データリンク・プロトコルでは複数のフレームタイプが使用できます。フレームタイプは、フレーム内の各フィールドの定義の違いによって決まります。

Ethernet ネットワークの場合、IPX通信のカプセル化には、802.3 RAW、802.2、Ethernet II、Ethernet SNAPの4つのフレームタイプを使用できます。

Token Ring ネットワークの場合、IPX通信のカプセル化には、Token Ring 802.2およびToken Ring SNAPの2つのフレームタイプを使用できます。

Novell NetWareネットワーク上においてキュー・サーバ・モードで稼動しているHP JetDirectプリントサーバの場合には、特定のフレームタイプを構成する必要があります。HP JetDirectプリントサーバがFRAME TYPE = AUTO (デフォルト) に設定されている場合には、検知された最初のフレームタイプに自動構成されます。HP JetDirectプリントサーバのフレームタイプを手動で設定することもできます (手動で設定するには、たとえばプリンタのコントロール・パネル、Telnet、組み込みWebサーバ、管理ソフトウェアなどを使用します)。

ダイレクトモード (ピア・ツー・ピア) 印刷を使用しているHP JetDirectプリントサーバの場合、プリントサーバがFRAME TYPE = AUTOに設定されていて、かつ同じネットワーク上で特定のNovell NetWareフレームタイプ用に再構成されていなければ、ネットワーク上の異なるフレームタイプを使用できます。

注記:

一度に処理できるダイレクトモード (ピア・ツー・ピア) 接続は1つだけです。したがって、このプリンタに複数のワークステーションから同時に印刷することはできません。次の接続を行う前に、現在の接続を完了する必要があります。

関連トピック

Novell NetWare印刷の概念

ネットワーク設定に関するトピック


プリンタをリストから選択

この画面には、ローカル・ネットワーク上で検索されたすべてのプリンタが一覧表示されます。リストから目的のプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。

目的のプリンタが表示されていない場合は、次のいずれかの操作を行います。

[最新の情報に更新] ボタンをクリックします。

[戻る] ボタンをクリックし、[アドレスでプリンタを指定する]オプションを選択します。

[キャンセル] ボタンをクリックして終了します。その後、このInstall Network Printerユーティリティを再度実行します。(プリンタとHP JetDirectプリントサーバの電源を切ってからもう一度電源を入れる必要が生じることもあります)。

注記:

ローカル・ネットワークにないプリンタを設定するには、大規模ネットワークへのプリンタの追加を参照してください。

リストに表示されるプリンタは、次のフィールドにより識別されます。

モデルこのフィールドは、プリンタのモデル (HP LaserJet 5000シリーズなど) を識別します。モデルを識別できない場合、プリンタの電源がオフになっていたる場合、あるいはプリンタが接続されていない場合は、「不明」と表示されます。HP JetDirect外付プリントサーバの場合、プリンタが接続されていてもこれを識別できない場合には「セントロニクス・プリンタ/プロッタ」と表示されます。

ハードウェアアドレスLANハードウェアアドレス (別名ステーションアドレスまたはMACアドレス) は、ローカル・ネットワーク上のデバイスを識別する一意のアドレスです。プリンタポートが複数あるHP JetDirect外付プリントサーバの場合、ポート番号 (ポート1、ポート2、ポート3) が付加されます。

IPアドレスIP (Internet Protocol) アドレスは、TCP/IPネットワーク上のデバイスを識別する一意のアドレスで、ネットワーク管理者により割り当てられます (詳しくは、TCP/IPの概要を参照してください)。 HP JetDirectプリントサーバに電源を入れてから2分以内に有効なIPアドレスを使って構成を行わないと、デフォルトのIPアドレスとして192.0.0.192が自動的に割り当てられます。このデフォルト・アドレスは有効なIPアドレスではありませんが、最初に新しいプリンタを識別するために使用できます。デフォルトのアドレスが割り当てられているプリンタが複数ある場合には、ハードウェアアドレスを調べて正しいプリンタを識別してください。

IPXアドレスIPX (Internet Packet Exchange) アドレスは、IPX/SPXネットワーク上のデバイスを識別する一意のアドレスです。通常は、ネットワークデバイスをネットワークに接続して電源を入れると、IPXアドレスが自動的に構成されます (詳しくは、IPX/SPXの概要を参照してください)。IPXアドレスはネットワーク番号とLANハードウェアアドレスから成るため、IPXアドレスを使用して目的のデバイスを識別できます。

注記:

フィールドエントリの終わりが切り捨てられている場合にフィールド全体を表示するには、フィールドの幅を変更します。サイズを変更するには、カーソルをフィールド見出しの境界に位置付けてドラッグします。

選択したプリンタがSNMPコミュニティ名またはJetDirectパスワードによって保護されている場合は、コミュニティ名またはパスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。入力した内容が無効である場合は、このウィザードを使用してプリンタをインストールすることはできません。

関連トピック

プリンタをアドレスで指定

ネットワーク設定に関するトピック


プリンタをアドレスで指定

この画面では、ネットワークプリンタをそのアドレスのいずれかによって指定できます。目的のプリンタの、次のいずれかのアドレスを選択して入力します。その後 [次へ] をクリックします。

注記:

HP JetDirect構成ページを印刷すると、現在プリンタに構成されているアドレスを調べることができます。

ハードウェアアドレスLANハードウェアアドレス (別名ステーションアドレスまたはMACアドレス) は、ローカル・ネットワーク上のデバイスを識別する一意のアドレスです。(注記: ローカル・ネットワークにないプリンタを設定するには、大規模ネットワークへのプリンタの追加を参照してください。

IPアドレスIP (Internet Protocol) アドレスは、TCP/IPネットワーク上の各デバイスを識別する一意のアドレスです。IPアドレスは「n.n.n.n」(「n」は0～255の数字) という形式の4バイト (32ビット) の数字から成り、通常ネットワーク管理者が割り当てます (詳しくは、TCP/IPの概要を参照してください)。
HP JetDirectプリントサーバは、電源を入れてから2分後にデフォルトのIPアドレスが192.0.0.192に設定されるよう、工場出荷時に初期設定されています。このデフォルト・アドレスは有効なIPアドレスではありませんが、新しいプリンタを最初に指定するために使用できます。ただし、ネットワークに複数の新しいプリンタを追加した場合、この方法では正しいプリンタを識別できないことがあります。代わりにLANハードウェアアドレスを使用してプリンタを指定してください。このコンピュータでTCP/IPプロトコルが無効になっている場合は、このフィールドは使用できません。

IPホスト名IPホスト名は、プリンタのIPアドレスの代わりに使用できる、ユーザーにわかりやすい名前です。ネットワーク上のネーム・サーバがホスト名を対応するIPアドレスにマッピングするように設定されている場合には、IPホスト名を使用できます。プリンタにホスト名が割り当てられ、構成されている場合 (たとえばprinter1.marketing.comなど)、プリンタはホスト名で指定できます。

IPXアドレスIPX (Internet Packet Exchange) アドレスは、IPX/SPXネットワーク上のデバイスを識別する一意のアドレスです。通常は、ネットワークデバイスをネットワークに接続して電源を入れると、IPXアドレスが自動的に構成されます (詳しくは、IPX/SPXの概要を参照してください)。IPXアドレスはネットワーク番号とLANハードウェアアドレスから成るため、IPXアドレスを使用して目的のプリンタを指定できます。このコンピュータでIPXプロトコルが無効になっている場合は、このフィールドは使用できません。

注記:

このユーティリティでプリンタを検索後、有効なIPアドレスを割り当てることができます。

注記:

ローカル・ネットワークにないプリンタを設定するには、大規模ネットワークへのプリンタの追加を参照してください。

選択したプリンタがSNMPコミュニティ名またはJetDirectパスワードによって保護されている場合は、コミュニティ名またはパスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。入力した内容が無効である場合は、このウィザードを使用してプリンタをインストールすることはできません。

関連トピック

プリンタをリストから選択

ネットワーク設定に関するトピック


SNMPコミュニティ名

SNMPコミュニティ名の設定は、プリンタ構成を変更するときにSNMPを使用する場合に提供する必要があるパスワードです。選択したプリンタがSNMPコミュニティ名またはJetDirectパスワードによって保護されている場合は、コミュニティ名またはパスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。コミュニティ名には、255文字まで含めることができます。

注記

プロンプトは、SNMPコミュニティ名の設定がデフォルト以外に割り当てられた場合にのみ表示されます。

SNMPコミュニティ名の設定は、ネットワーク管理者が管理ツール (HP Web JetAdminなど) またはその他のツールを使用して割り当てます。


JetDirectパスワード

JetDirectパスワードは、HP JetDirectプリントサーバの構成パラメータへのアクセスを制限するためにネットワーク管理者によって割り当てられます。JetDirectパスワードはネットワーク管理者が管理ツール (HP Web JetAdminなど) またはその他のツールを使用して割り当てます。

パスワードが使用可能になっている場合は、このユーティリティによって入力を求めるプロンプトが表示されます。


プリンタの指定: ポートの選択

複数のポートがあるHP JetDirect外付プリントサーバの場合、ネットワーク印刷用に設定するプリンタに加えて、プリンタが接続されているポートを指定する必要があります。ポート1、ポート2、あるいはポート3のいずれかを選択します。

システムがHPプリンタのモデルを判断できる場合は、そのモデルが指定されます。プリンタが接続されていないか電源がオフの場合は、「不明」と表示されます。プリンタが接続されていてもこれを識別できない場合には、「セントロニクス・プリンタ/プロッタ」と表示されます。

関連トピック

ネットワーク設定に関するトピック


Install Network Printer

このインストール・ユーティリティを使用して、ネットワークプリンタの設定を素早く行うことができます。設定するプリンタは、HP JetDirectプリントサーバを介してネットワークに接続されている必要があります。

ネットワーク印刷を設定するには、まずインストール・ユーティリティにより、印刷を行うネットワーク上のプリンタを識別する必要があります。この画面では、プリンタを検索する方法を指定します。

ローカル・ネットワーク上で検知された使用可能なプリンタのリストから選択できます。[次へ] をクリックすると、ユーティリティがネットワークプリンタを検索してその結果をリストに表示します。その後リストから目的のプリンタを選択します。

特定のプリンタをそのアドレスで指定できます。[次へ] をクリックすると、LANハードウェアアドレス(またはMACアドレス)、IPアドレス、IPホスト名、あるいはIPXアドレスのうちのどれを使用してプリンタを指定するかを尋ねるプロンプトが表示されます。

関連トピック

ネットワーク設定に関するトピック

システム要件


ローカル・ネットワーク

ローカル・ネットワークとは、ルータまたはゲートウェイの制御範囲内に存在するネットワークです。ローカル・ネットワークに接続されているコンピュータやプリンタは、すべて同じネットワーク・ケーブル・セグメントに接続されています。


MS-DOS印刷

この画面を使用してWindows 95/98でMS-DOSアプリケーションから印刷できるようにします。MS-DOSアプリケーションは、通常はLPTポートに出力する必要があります。次のいずれかのオプションを選択してください。

[いいえ] (デフォルト) をクリックすると、MS-DOS印刷が使用不可になります。MS-DOS印刷は古いアプリケーションで使用されるため、大半の場合にはこのオプションが適用します。

[はい] を選択すると、MS-DOSアプリケーションからの印刷ができるようになります。システムの有効なLPTポート数が不足している場合は、[はい]は選択できません。

MS-DOS印刷が使用可能な場合、LPTポート名が表示されます (LPT2からLPT4)。別のLPT名を使用する場合は、[変更]ボタンをクリックしてください。

注記:

MS-DOSアプリケーションによっては、特殊なLPTポート構成が必要な場合があります。アプリケーションからの印刷に失敗した場合は、アプリケーションのメーカーにお問い合わせください。


NDS

Novell Directory Services (NDS) は、階層型のツリー構造を使い、ネットワーク・リソースをオブジェクトとして論理的に管理するリレーショナル・データベースです。適切な権限があるユーザーは、物理的なロケーションとは関係なくこれらのネットワーク・リソースにアクセスできます。NDSは、バインダリに代わるデータベースとして設計されたものです。

詳しくは、Novell NetWare印刷の概念を参照してください。


ネーム・サーバ

ネーム・サーバは、ホスト名をIPアドレスにマッピング (または変換) するために使用する、ネットワーク上のコンピュータです。ネーム・サーバの例としては、Domain Name System (DNS) サーバおよびWindows Internet Name Service (WINS) サーバがあります。


命名規則、NetWareオブジェクト

このユーティリティでは、NetWareプリントサーバ、プリントサーバ、印刷キュー・オブジェクトの名前に7ビット (最初の127個) のASCII文字のみを使用できます。次のガイドラインに従ってください。

英字A～Zは大文字のみ使用できます。

数字の0～9を使用できます。

特殊文字は、下線 _、括弧 ( )、ハイフン -などの一部のみを使用できます。

次の特殊文字は使用できません。* [ ] | \ / ? < > , " : ; <スペース>

ピリオド (.)、プラス符号 (+)、および等号 (=) の文字を使用する場合は、その前にバックスラッシュ (\) を付けます。

印刷キュー名は最高47文字まで使用できます。


命名規則、[プリンタ] フォルダ

プリンタに名前を付ける場合は次のガイドラインに従ってください。

最高31文字まで使用できます。

大文字の英字A～Zを使用できます。

小文字の英字a～zを使用できます。

数字の0～9を使用できます。

32～127の範囲外のASCII値を持つ文字は避けてください。

コンマ (,) は使用できません。


命名規則、共有名

Microsoftの推奨により、共有名には7ビット (最初の127個) のASCII文字のみを使用できます。スペースは使用できません。次のガイドラインに従ってください。

大文字の英字A～Zを使用できます。

小文字の英字a～zを使用できます。

数字の0～9を使用できます。

特殊文字は次の文字のみ使用できます。 $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]


Network印刷の概念

ネットワークは、プリンタなどのリソースや情報を共有するために接続された一連のコンピュータから成っています。クライアント/サーバ・ネットワークでは、クライアントコンピュータが、各プリンタの使用を制御する専用のサーバ・コンピュータに印刷ジョブを送信します。ピア・ツー・ピア・ネットワークでは、専用サーバは使用できません。その代わり、各コンピュータは、プリンタにジョブを直接送信するように構成されます。

ネットワーク印刷の構成

通常の場合、クライアント/サーバ印刷は、多数のユーザーの印刷ニーズを管理するための専用サーバを持つ中～大規模なネットワークで使用されます。クライアント/サーバ・ネットワークでは、Novell NetWareやMicrosoft Windows NT Serverなどのネットワーク・オペレーティング・システム (NOS) を使用します。

クライアント/サーバ印刷:

ピア・ツー・ピア印刷は、プリンタ接続を要求するユーザーの数が少ない、比較的小さいネットワークに適しています。ピア・ツー・ピア・ネットワークでは、ユーザーは各自のMicrosoft Windows 95/98、2000、またはNTシステムを構成し、直接プリンタに印刷できるようにします。各ユーザーのシステムで印刷に関するすべての動作を制御する必要があるため、システムのパフォーマンスは多少低下する場合があります。

ピア・ツー・ピア印刷:

ピア・ツー・ピア印刷はクライアント/サーバ・ネットワークで構成することもできます。たとえば、ワークグループが小さい場合は、企業全体のクライアント/サーバ・ネットワークに接続している場合でも、ピア・ツー・ピア印刷を使用できます。

ネットワークのタイプがクライアント/サーバとピア・ツー・ピアのどちらであっても、コンピュータとプリンタが相互に通信するには共通の言語、つまりネットワーク・プロトコルが必要です。最も一般的なプロトコルは、Novell NetWareネットワークにより普及したIPX (Internet Packet Exchange) と、インターネットにより普及したTCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) です。HP JetDirectプリントサーバは、この両プロトコルおよびその他の一般的なネットワーク・プロトコルをサポートしています。HP JetDirectプリントサーバは、クライアント/サーバ印刷およびピア・ツー・ピア印刷を併用していて複数のプロトコルを使用しているネットワーク上でも使用できます。

関連トピック

IPX/SPXの概要

TCP/IPの概要

Novell NetWare印刷の概念


Novell NetWare印刷の概念

トピック

はじめに

バインダリとNDS

はじめに

Novell NetWareは、クライアント/サーバ・ネットワーク・オペレーティング・システムです。NetWareサーバでは、クライアントにファイルの記憶、セキュリティ、印刷などのネットワーク・サービスを提供する専用のサーバ・ソフトウェアを実行します。一方NetWareクライアントでは、NetWare互換のソフトウェアを実行して、これらのサービスにアクセスします。

NetWareネットワークでは、印刷ジョブはNetWare印刷キューにスプールされます。印刷キューには、プリントサーバが印刷ジョブをアクティブなプリンタに送信できるようになるまで、印刷ジョブが保管されます。NetWare印刷を設定するには、プリントサーバとプリントキューの各オブジェクトを作成する必要があります。NetWare NDS (下記参照の場合、プリンタ・オブジェクトも作成する必要があります。

HP JetDirect プリントサーバは、NetWare印刷の場合、リモートプリンタ・モードとキュー・サーバ・モードの2つの基本モードで使用できます。キュー・サーバ・モードを使用すると、より良いパフォーマンスが得られます。

注記:

Install Network Printerウィザードは、リモートプリンタ・モード印刷用のプリンタ設定をサポートしていません。

バインダリとNDS

NetWareは、ユーザー、グループ、サーバ、プリンタなどのネットワーク・リソースの定義を含むデータベースを使用します。印刷関連のオブジェクトが作成されると、これらはNetWareデータベースに追加されます。このデータベースはオブジェクトとそのプロパティから成ります。

NetWare 3.xではバインダリと呼ばれるデータベース構造を使用します。バインダリは小さいネットワークでの使用に便利なデータベース構造で、1つのサーバに常駐します。ただし利用ユーザー数が250を超えると、パフォーマンスが大幅に低下します。これは、バインダリが単層ファイル・データベースであるために起きる問題です。大規模なネットワークでバインダリを使用すると、ルート・ディレクトリに数千個のファイルを含む大容量のハードドライブを使用するのと似た状態になります。このような膨大なリストをスクロールして目的のファイルを検索するのは、想像するだけでも非常に困難です。

NetWare 4.xでは、NovellはNovell Directory Services (NDS) を導入しています。NDSは、分散された複製データベースで、階層型のツリー構造を使用しています。NDSは一連のサーバから成るネットワーク全体をサポートします。ネットワーク・リソースはその物理的なロケーションとは関係なく、ツリー構造で管理されます。ネットワーク・リソースのNDSコンテキストがわかっていて適切なアクセス権限があれば、リソースの物理的なロケーションを知っていなくても、ユーザーはリソースにアクセスできます。

NetWare 4.x、5x以降では、NDSはバインダリ・エミュレーションを通じてNetWareのバインダリ・バージョンとの互換性を保っています。 バインダリ・エミュレーションを使用すると、バインダリはNDSツリーのNDSコンテナ・オブジェクト内に組み込まれます。NetWare 3.xクライアントでは、このコンテナ内にあるオブジェクトはバインダリ・オブジェクトとして処理されます。

関連トピック

IPX/SPXの概要

ネットワーク設定に関するトピック


オブジェクト (NDS)

オブジェクトとは、ネットワーク・リソースの特性に関する情報を格納するNDS構造です。オブジェクトは物理的なアイテム (ユーザー、プリンタなど) と論理的なアイテム (グループや印刷キューなど) の両方を表すことができます。NDSオブジェクトを使用すると、他のオブジェクトを管理しやすくなります。


ピア・ツー・ピア印刷

ピア・ツー・ピア印刷では、各クライアントコンピュータは直接プリンタに印刷するように設定されます。プリンタに送信する印刷ジョブの制御を行う専用のサーバ・コンピュータは使用しません。詳しくは、ネットワーク印刷の概念を参照してください。


通信モード

通信モードは、ネットワークのタイプとこのプリンタに印刷するために使用するプロトコル (TCP/IP、IPX/SPX) を指定します。詳しくは、ネットワーク印刷の概念を参照してください。


印刷キュー・オブジェクト

プリントサーバが印刷ジョブをプリンタに送信するまでの間、印刷ジョブは印刷キューに保管されます。印刷キュー・オブジェクトは印刷キューの論理表現で、このオブジェクトを使用して印刷キューのプロパティ (そのキューに割り当てられているプリントサーバとプリンタなど) に関する情報を管理します。Novell NetWareネットワークでは、ネットワーク上の各印刷キューに対して印刷キュー・オブジェクトを作成する必要があります。


プリントサーバ・オブジェクト

プリントサーバは、スプールされた印刷ジョブを印刷キューから取り出して、これをプリンタに転送するために使用するコンピュータまたはデバイス (HP JetDirectプリントサーバなど) です。プリントサーバ・オブジェクトはプリントサーバの論理表現で、このオブジェクトを使用してプリントサーバのプロパティ (使用するプリンタなど) に関する情報を管理します。Novell NetWareネットワークでは、ネットワーク上の各プリントサーバに対してプリントサーバ・オブジェクトを作成する必要があります。


プリンタドライバ

[プリンタドライバ] 画面では、指定されたプリンタに対して適切なドライバを選択できます。次の各オプションの1つを選択する必要があります。

既知のドライバをすべて表示このオプションを使用すると、システムで使用可能なすべてのプリンタドライバが表示されます。このプリンタ用のドライバをインストールするには、スクロールしてプリンタのメーカーおよび適切なモデルを選択します。

現在インストールされているドライバのみを表示このオプションを使用すると、コンピュータにすでにインストールされているプリンタドライバが表示されます。目的のプリンタドライバがすでにインストールされている場合は、これを選択して [次へ] をクリックします。

ディスク使用このオプションを使用すると、プリンタのドライバをディスクからインストールできます。指定したプリンタ・モデルがリストに表示されない場合に、プリンタのドライバが保存されているディスクがあるときには、[ディスク使用] をクリックします。画面の指示に従ってドライバをインストールしてください。

プリンタドライバを選択したら、[次へ] をクリックします。


既存のドライバを置換

この画面はこのプリンタのドライバがすでに存在する場合に表示されます。デフォルトオプションは既存のドライバを使用するようになっています。新しいドライバを使用すると今までの印刷と異なる可能性があるため、デフォルトオプションを使用することをお勧めします。


プリンタ名

プリンタの名前を入力する場合は、適切なプリンタ命名規則に従います。この名前は、システムの [プリンタ] フォルダ内でこのプリンタのアイコンを識別するために使用します。[プリンタ] フォルダを表示するには、Windowsのデスクトップで [スタート] をクリックし、[設定] を選択して [プリンタ] をクリックします。


プリンタ・オブジェクト

Novell NetWareネットワークでは、プリンタ・オブジェクトは物理的なプリンタの論理表現で、このオブジェクトを使用してプリンタのプロパティ (サービスを提供する印刷キューなど) に関する情報を管理します。NetWare NDSネットワークでは、各プリンタに対してプリンタ・オブジェクトを作成する必要があります。


プリンタの共有

プリンタの共有により、このコンピュータを通じて他のネットワーク・ユーザーもこのプリンタに印刷できるようになります。インストールユーティリティは、Windows 2000とWindows NT 4.0でのプリンタ共有のみをサポートしています。プリンタを共有するシステムでサーバサービスが有効になっている必要があります。

次の各オプションの1つを選択する必要があります。

共有しない: このコンピュータをピア・ツー・ピア印刷用に設定し、他のネットワーク・ユーザーがこのコンピュータを通じてプリンタにアクセスできないようにするには、このオプションを選択します。

共有する: このコンピュータをクライアントサーバ印刷用のサーバとして設定する場合に、このオプションを選択します。ネットワーク・クライアントは、このコンピュータを通じてプリンタに印刷ジョブを送信できるようになります。このオプションを選択する場合、次の項目を指定する必要があります。

共有名: 共有名を指定してください。プリンタの共有名は、共有プリンタにアクセスするときにクライアントが使用します。Windows 3.xおよびMS-DOSクライアントがこのプリンタを使用できるようにするには、共有名は8文字以下 (mrktng01など) で指定しますWindows 95/98クライアントの場合は、12文字以下で指定します。

クライアントドライバサポート

Windows 95/98ドライバのインストール: このコンピュータにWindows 95/98クライアントへの自動ダウンロード用のWindows 95/98プリンタドライバをインストールする場合、このオプションを使用可能にします。このオプションを使用可能にする場合は、このドライバのあるロケーションを指定する必要があります。プリンタの設定が完了後、このウィザードがドライバのロケーションの入力を求めます。

デフォルトでは、Windows 95/98プリンタドライバのインストールは使用不可になっています。

Windows NT 4.0ドライバのインストール(このオプションはWindows 2000の場合にのみ表示されます):このコンピュータにWindows NT 4.0クライアントへの自動ダウンロード用のWindows NTプリンタドライバをインストールする場合、このオプションを使用可能にします。このオプションを使用可能にする場合は、このドライバのあるロケーションを指定する必要があります。プリンタの設定が完了後、このウィザードがドライバのロケーションの入力を求めます。

デフォルトでは、Windows NT 4.0プリンタドライバのインストールは使用不可になっています。

[共有]が選択されており、上記の項目が指定されている場合、Windows 2000では[ロケーションおよびコメント]ダイアログが表示されます。これを使用してプリンタに関する詳細情報を指定します。


ロケーションおよびコメント
ロケーションおよびコメント (Windows 2000 のみ)

Windows 2000システムの [プリンタ共有]ダイアログで[共有]が選択されている場合に表示されます。この画面を使用してプリンタのロケーションとコメントを指定することができます。2つのフィールドはオプションです。これらはWindows 2000クライアントがプリンタを探すときに使用します。サマリの画面とテストページにロケーションとコメントフィールドの両方が表示されます。

ロケーション

ロケーションフィールドは最大256文字までです。location1/location2/location3という形式を使用してプリンタのロケーションを指定するときに使用されます。たとえば、B2/S3の場合は、Section 3のBuilding 2として指定できます。フィールドの区切り記号は「/」です。

コメント

コメントフィールドは最大256文字までのフリーフォームフィールドです。


HP JetDirect構成ページの印刷

HP JetDirect構成ページを印刷するには、HP JetDirectハードウェアのインストール・ガイドまたはプリンタのマニュアルに記載されている方法を参照してください。

HP JetDirect外付プリントサーバの場合、プリントサーバの [テスト] ボタンを一度押してから解放します。


キュー・サーバ・モード

キュー・サーバ・モードでは、HP JetDirectプリントサーバがNovell NetWareプリントサーバの機能を果たします。つまり、HP JetDirectプリントサーバがNetWareサーバ上の印刷キューにアクセスし、印刷ジョブをプリンタにコピーします。このモードでは、Novell NetWareプリントサーバ・ソフトウェアを実行する専用のコンピュータは必要ありません。


リモートプリンタ・モード

リモートプリンタ・モードでは、Novell NetWareプリントサーバの機能はコンピュータ上にあり、HP JetDirectプリントサーバは単なるプリンタとしての役割のみを果たします。HP JetDirectプリントサーバはNetWareプリントサーバへのオープン・リンクを維持します。専用ソフトウェアを実行するNetWareプリントサーバが、印刷ジョブをプリンタに送信します。


ネットワーク通信モードの設定

プリンタの指定後、プリンタの通信モードを指定してそのモードに適したネットワーク・パラメータを設定する必要があります。次の各モードをクリックすると、通信モードの選択に関するヘルプが表示されます。

注記:

Install Network Printer ユーティリティがシステム設定を検知して適切な通信モードを推奨しますが、異なるモードを選択することもできます。有効なオプションのみが表示されます。

割り当てたパラメータ値は、インストールのが完了するまでプリンタに構成されません。

Windows TCP/IP

Windows IPX/SPX

Novell (NDS) (キュー・サーバ・モードのみ)

Novell (Bindery) (キュー・サーバ・モードのみ)

Windows TCP/IP

このプリンタをTCP/IPネットワークで使用する場合、プリンタを有効なTCP/IPパラメータで構成する必要があります。(TCP/IPパラメータの詳細については、TCP/IPの概要を参照してください)。使用できるオプションは、検知されたTCP/IP設定によって次のように異なります。

プリンタに有効なTCP/IPパラメータが設定されていない場合:

プリンタの有効なIPアドレス、有効なサブネットマスク、およびゲートウェイの有効なIPアドレスを各フィールドに入力します。値を割り当てる前に、ネットワーク管理者に相談してください。

インストール・ユーティリティが推奨した値を使ってTCP/IPパラメータを自動設定するには、[推奨設定] をクリックします。

デフォルトポート名のチェックボックスを使用(Windows NTおよび2000のみ)

プリンタでデフォルトのポート設定を使用するにはこのチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、[ポート名]ダイアログがネットワーク通信モードウィザード画面の次のウィザード画面として表示されます。

注意:

プリンタを他のネットワークに接続する場合には、ユーティリティが推奨したTCP/IP設定がグローバルで一意の値ではなくなり、他のデバイスと競合することがあります。他のTCP/IPネットワークに接続する際には十分注意してください。

プリンタに有効なTCP/IPパラメータが設定されている場合:

現在のTCP/IP設定が表示されます。値を変更するには、[設定の変更] をクリックします。

注意:

有効なTCP/IP設定を変更すると、他のユーザーがアクセスできなくなる場合があります。有効な設定を変更する前に、ネットワーク管理者に相談してください。

注記:

TCP/IPパラメータがHP Web JetAdminなどの管理ソフトウェアによりパスワードで保護されている場合、[設定の変更] ボタンは使用不可になります。

Windows IPX/SPX

Windows IPX/SPX通信モードは、IPXプロトコルを使用しているWindowsネットワークに適用されます。(IPX/SPXプロトコルの詳細については、IPX/SPXの概要を参照してください。)この通信モードでは、パラメータの設定は不要です。[次へ] をクリックして操作を続行してください。

デフォルトポート名のチェックボックスを使用(Windows NTおよび2000のみ)

プリンタでデフォルトのポート設定を使用するにはこのチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、[ポート名]ダイアログがネットワーク通信モードウィザード画面の次のウィザード画面として表示されます。

Novell (NDS) (キュー・サーバ・モードのみ)

注記:

インストール・ユーティリティを使用するには、Novell NetWare ClientのWindows 95またはWindows NT版がインストールされている必要があります。サポートされるのはキュー・サーバ・モードのみです。

このプリンタをNovell NetWare NDSネットワークで使用する場合、NetWareサーバ上で適切なNDSオブジェクトが構成されている必要があります。(詳しくは、Novell NetWare印刷の概念を参照してください。)オプションはインストールユーティリティによって検知されたデフォルトの設定によって異なります。

プリンタに有効なNDSパラメータが設定されていない場合:

1	有効なプリントサーバ名を入力するか、デフォルトの名前を受け入れます。プリントサーバ・オブジェクト名には最高30文字まで使用できます。

2	プリントサーバのコンテキストを入力します。コンテキストを参照して選択するには、[参照] をクリックします。

3	有効なプリンタ名を入力するか、デフォルトの名前を受け入れます。プリンタ・オブジェクト名には最高30文字まで使用できます。

4	プリンタのコンテキストを入力します。コンテキストを参照して選択するには、[参照] をクリックします。

5	上記の項目を指定した後、[次へ] をクリックして印刷キュー・オブジェクトを指定します。

6	印刷キュー名を入力するか、デフォルトの名前を受け入れます。印刷キュー・オブジェクト名には最高47文字まで使用できます。

7	印刷キューのコンテキストを入力します。コンテキストを参照して選択するには、[参照] をクリックします。

8	スクロール・リストから、印刷キューに適切なボリュームを選択します。

9	[次へ] をクリックして操作を続行してください。

プリンタに有効なNDSパラメータが設定されている場合:

1	表示されたNDS設定を確認し、[次へ] をクリックして印刷キュー・オブジェクトを指定します。

2	印刷キュー名を入力するか、デフォルトの名前を受け入れます。印刷キュー・オブジェクト名には最高47文字まで使用できます。

3	印刷キューのコンテキストを入力します。コンテキストを参照して選択するには、[参照] をクリックします。

4	スクロール・リストから、印刷キューに適切なボリュームを選択します。

5	[次へ] をクリックして操作を続行してください。

注記:

既存のプリントサーバーまたはプリンタ名を入力することもできますが、警告メッセージが表示されることがあります。

Novell (Bindery) (キュー・サーバ・モードのみ)

注記:

インストール・ユーティリティを使用するには、Novell NetWare ClientのWindows 95またはWindows NT版がインストールされている必要があります。サポートされるのはキュー・サーバ・モードのみです。

このプリンタをバインダリ接続 (NetWare 3.x、バインダリ・エミュレーションを使用したNetWare 4.x、またはNetWare 5.x) で使用する場合、バインダリに適切なNDSオブジェクトを作成する必要があります。(詳しくは、Novell NetWare印刷の概念を参照してください。)バインダリ・オブジェクトを作成するには、スーパバイザとしてログインするか、スーパバイザ権限を持っている必要があります。各フィールドに次のバインダリ・オブジェクトを入力します。

プリントサーバ: 有効なプリントサーバ名を入力するか、デフォルトの名前を受け入れます。プリントサーバ・オブジェクト名には最高30文字まで使用できます。

印刷キュー: 印刷キュー名を入力するか、デフォルトの名前を受け入れます。印刷キュー・オブジェクト名には最高47文字まで使用できます。

キュー・ボリューム: スクロール・リストから、印刷キューに適切なボリュームを選択します。

注記:

既存のプリントサーバーまたはプリンタ名を入力することもできますが、警告メッセージが表示されることがあります。

注記:

Novell NetWare 3.xネットワークを使用している場合は、常にSYS:ボリュームを選択します。ボリューム。

これらのパラメータを設定したら、[次へ] をクリックして操作を続行します。

関連トピック

ネットワーク設定に関するトピック


ポート名

注記:

[ポート名]ダイアログはWindows NTおよびWindows 2000でのみ表示されます。このダイアログ・ボックスログは、[ネットワーク通信モードの設定]ダイアログ・ボックスログで[デフォルトのポート名を使用]が選択されていない場合にのみ表示されます。

インストールするプリンタ用に作成するネットワークポートの名前を指定できます。ポート名はプリンタプロパティでポートを識別するために使用します。

ポート名は最大63文字までです。任意の文字を含めることができます。ポート名は一意である必要があります。ポート名はサマリ画面とテストページに表示されます。


サブネットマスク

サブネットマスクは、サブネットワークを使用している場合にTCP/IPネットワークをサブネットに分割するためのメカニズムです。サブネットワークでは、大規模なネットワークを効率的に使用できます。サブネットマスクの形式はIPアドレスと似ていて、「n.n.n.n」(「n」は0～255の数字) の形式で表します。サブネットマスクをまだ割り当てていない場合、通常はコンピュータに割り当てられたサブネットマスクが使われます。

サブネットマスクをIPアドレスに適用すると、IPアドレスのうちネットワークやサブネットを識別する部分と、個々のホスト・ノードを識別する部分を指定できます。詳しくは、サブネットを参照してください。


推奨IP設定

プリンタが有効なIPアドレスで正しく構成されていない状態で [推奨設定] ボタンを押すと、インストール・ユーティリティはAutomatic Private IP Addressing (APIPA) プロトコルを使用して次のIPパラメータ値を推奨します。

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイ

注記:

MicrosoftのAPIPAプロトコルはWindows 98およびWindows 2000 Serverに実装されています。

注意:

プリンタを他のネットワークに接続する場合、ユーティリティの推奨するTCP/IP設定はグローバルに管理されていないため他のデバイスと競合する可能性があります。他のTCP/IPネットワークに接続する際には十分注意してください。

関連トピック

TCP/IPの概要


システム要件

システム

オペレーティング・システム: Windows 95/98、Windows NT 4.0、またはWindows 2000システム

Novell NetWareネットワークの場合: Novell NetWare Client for Windows 95/98、Windows NT 4.0、またはWindows 2000がインストールされている必要があります。

Microsoftネットワークの場合:Microsoft IPまたはIPXプロトコル、およびクライアント・サービスが稼働している必要があります。

ビデオ・ディスプレイ:

画面解像度: VGA (640x480) 以上

色: 256色以上

注記:

プリンタのディスカバリのパフォーマンスは、システムの処理速度とネットワークのサイズによって大幅に異なります。

プリンタ

サポートされているHP JetDirectプリントサーバを介してプリンタがネットワークに接続されている必要があります。現在サポートされているHP JetDirectプリントサーバおよびソリューションの一覧は、HPのWebサイト (http://www.hp.com/go/networkprinting) を参照してください。

インストール・ユーティリティは、HPプリンタと他のメーカーのプリンタの両方に使用できます。ただし、プリンタドライバがこのユーティリティで使用するポート・モニタ・ソフトウェアとの互換性を持ち、Microsoftプリンタ・インストール・ファイル形式 (.INF) をサポートしている必要があります。

Novell NetWareネットワーク: インストール・ユーティリティはキュー・サーバ・モードでのプリンタ設定のみをサポートします。リモートプリンタ・モードはサポートされません。

共有

ウィザードは、Windows 2000とWindows NT 4.0でのプリンタ共有のみをサポートしています。

プリンタを共有するシステムでサーバサービスが有効になっている必要があります。


TCP/IPの概要

トピック

IPアドレスの概念

サブネット

ゲートウェイ

プリンタのIPアドレスの構成

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) は、ネットワークデバイスへのデータの伝達方法を定義するためのプロトコルスイートです。TCP/IPは急速に普及しており、最も一般的なプロトコルになりつつあります。これらのプロトコルは、当初ネットワーク間の通信を可能にするために開発されたため、「インターネット」という名称が使われています。TCP/IPは、インターネットとWorld Wide Webの発展に伴って広く利用されるようになりました。

IPアドレスの概念

TCP/IPネットワークでは、各ホスト (ワークステーションまたはノード) に一意のIPアドレスが必要です。このアドレスは、ネットワークとそのネットワークに接続されている特定のホストの両方を識別するためのソフトウェア・アドレスです。IPアドレスは「n.n.n.n」(「n」は0～255の数字) という形式の4バイト (32ビット) の数字から成ります。この形式を「10進数ドット・アドレス」または「ドット・アドレス」と呼びます。

各IPアドレスはネットワーク部分とホスト部分の2つの部分に分割されます。

注記:

IPアドレスを割り当てる場合は、必ずIPアドレス管理者に相談してください。間違ったアドレスを設定すると、他のネットワークデバイスの使用に障害が発生したり、まったく使用できなくなる場合があります。

IPアドレス: ネットワーク・アドレス

IPアドレスのネットワーク・アドレス部分の管理は、ローカルとグローバルの両方で可能です。ローカル管理とは、孤立したネットワーク上でIPアドレスの作成および割り当てを独自に行うことを指します。ただしグローバルであるインターネットやWorld Wide Webなどの他のネットワークに接続する場合、ネットワーク・アドレスの管理は米国ヴァージニア州ノーフォークに所在するInterNICという団体が行います。InterNICは、米国立科学財団からの依頼によりインターネット・アドレスとドメインのグローバル管理を行っています。特定組織へのネットワーク・アドレスの割り当てはInterNICが行いますが、組織のネットワークに接続されたすべてのデバイスやホストに対して正しいアドレスを割り当てるのは、その組織の責任となります。

相互通信を行うすべてのホストには、同じネットワーク・アドレスを割り当てる必要があります。

注意:

ネットワーク上でIPアドレスをローカル管理している場合は、グローバルなインターネットやWorld Wide Webなどの他のネットワークには決して接続しないでください。

IPアドレス: ホスト・アドレス

IPアドレスのホスト・アドレス部分により、ネットワーク上の各ホストを固有に識別します。複数のホストで同じネットワーク・アドレスを共有することはできますが、ホスト・アドレスは各ホストに対して一意である必要があります。

IPアドレスの構造とクラス

グローバル管理されているアドレスの場合、InterNICが組織に割り当てるネットワーク・アドレスにはA、B、およびCの3つのクラスがあります。ネットワーク・クラスにより、IPアドレスに含まれるネットワーク・アドレスとホスト・アドレスに使用する長さが定義されます。次の表に、「n.n.n.n」というIPアドレスの場合の例を示します。

ネットワーク・クラス	n.  (第1バイト)	n.  (第2バイト)	n.  (第3バイト)	n  (第4バイト)
A	ネットワーク	ホスト	ホスト	ホスト
B	ネットワーク	ネットワーク	ホスト	ホスト
C	ネットワーク	ネットワーク	ネットワーク	ホスト

組織に割り当てられたクラスとネットワーク・アドレスにより、組織のネットワークに接続できるホストの最大数が決まります。たとえば割り当てられたアドレスがクラスAの場合、ネットワークには1,600万台以上のホストを接続できます。クラスBのアドレスでは、65,534台までのホストを接続できます。クラスCのアドレスでは、254台までのホストを接続できます (0と255のホスト・アドレス値は予約されています)。

サブネット

IPアドレスのネットワーク・アドレス部分が組織に割り当てられる時点では、その組織内に存在する複数のネットワークに対する規定は特にありません。ローカル・ネットワーク管理者はサブネットを使ってネットワークを複数の個別のサブネットワークに分割します。ネットワークをサブネットに分割することでパフォーマンスが向上し、ネットワーク・トラフィックを制御しやすくなります。

サブネットを作成するには、IPネットワーク管理者がIPアドレスのホスト・アドレス部分を使用してサブネット番号を割り当てます。

サブネットマスク

サブネットマスクは、ネットワークをサブネットに分割するためのメカニズムです。サブネットマスクの形式はIPアドレスと似ていて、n.n.n.nのnは、0から255までの数字です。

注記:

サブネットマスクは必ず正しい形式で入力する必要があります。バイナリ・ビットに変換した時点で「1」の左に「0」がくることのないようにしてください。たとえば「255.255.0.0」 (11111111111111110000000000000000) は有効ですが、「255.253.0.0」 (11111111111111010000000000000000) は無効です。また「255.255.255.255」および「0.0.0.0」というサブネットマスクは使用できません。

サブネットマスクはIPアドレスと比較され、アドレスのうちネットワークとサブネット・アドレスの両方に使用する部分と、ホストに使用する部分を識別します。たとえば、Hewlett-PackardにはクラスAのネットワーク・アドレス「15」が割り当てられています (次の例を参照)。この場合、HPでは第2バイトをホスト・アドレスに使う代わりにこの部分をサブネット用に使用して、第3バイトと第4バイトのみをホスト・アドレスに使用することができます。これを行うには、「255.255.0.0」というサブネットマスクを使用します。このサブネットマスクにより、各デバイスがそのサブネット上で固有に識別され、HPに割り当てられたアドレス領域の範囲内で最大254のサブネットワークを組み入れることができます。

例

HPクラスA ネットワーク	15. (第1バイト)	n.  (第2バイト)	n.  (第3バイト)	n  (第4バイト)
HPサブネットマスク	255.	255.	0.	0
HPサブネット1	15.	1.	ホスト	ホスト
HPサブネット2	15.	2.	ホスト	ホスト
ゲートウェイ

ゲートウェイは、通信プロトコル、データ形式、構造、アーキテクチャなどの面で種類の異なる2つのネットワークを接続するルータまたはコンピュータです。ゲートウェイはデータ・パケットを再パッケージ化して、送信先のネットワークに一致するようにパケットを変更します。ネットワークをサブネットに分割する場合、ネットワーク・トラフィックを制御するためにゲートウェイを使用して各サブネットを隔離することがよくあります。

デフォルトのゲートウェイ

ゲートウェイを使用する場合、サブネット間でパケットを移動するために使用するゲートウェイのIPアドレスを通常指定します。ゲートウェイが複数ある場合は、デフォルトにより一番近いゲートウェイが使用されるように指定します。

プリンタのIPアドレスの構成

Install Network Printer ユーティリティを使うと、新しいプリンタのIPアドレスを構成できます。この他にもプリンタにIPアドレスを構成するには、BootP、DHCP、Telnetなどのさまざまな方法があります。.さらに、サポートされているWebブラウザを使用して、プリントサーバ上の組み込みWebサーバにアクセスすることもできます (最新のHP JetDirectファームウェアが必要です)。

BootP (Bootstrap Protocol)

BootPは、ネットワーク・サーバからIPアドレスおよびその他のTCP/IPパラメータを自動ダウンロードするためのブートストラップ・プロトコルです。プリンタの電源を入れると、HP JetDirectプリントサーバがブート要求をブロードキャストします。BootPサーバが正しく設定されていれば、このサーバがネットワークを介してJetDirectプリントサーバにパラメータを送信します。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCPは、ネットワーク・サーバから自動的にIPアドレスをダウンロードする点でBootPに似ています。ただしDHCPサーバは一定のIPアドレスの集まりを維持し、プリントサーバにはIPアドレスを貸し出すだけです。プリンタの電源を切ってから再度電源を入れると、DHCPではJetDirectプリントサーバに以前と同じIPアドレスを割り当てようと試みますが、実際には別のアドレスが割り当てられる場合もあります。

Telnet

Telnetは、多くのTCP/IPコンピュータ・システムに提供されるサービス・ユーティリティです。Telnetを使用すると、JetDirectプリントサーバにログインしてTCP/IPパラメータを構成できます。Telnetを使用するには、プリントサーバをIPアドレスで事前に構成しておく必要があります。HP JetDirectプリントサーバは、電源を入れてから2分後にデフォルトのIPアドレスが192.0.0.192に設定されるよう、工場出荷時に初期設定されています。

組み込みWebサーバ

Microsoft Internet ExplorerやNetscape Navigatorなどの、サポートされているWebブラウザ・ユーティリティを使用して、選択されたHP JetDirectプリントサーバ上の組み込みWebサーバにアクセスすることができます。組み込みWebサーバに最初にアクセスするには、プリントサーバをIPアドレスで事前に構成しておく必要があります。HP JetDirectプリントサーバは、電源を入れてから2分後にデフォルトのIPアドレスが192.0.0.192に設定されるよう、工場出荷時に初期設定されています。

Arp -s

Arp -sおよびpingコマンドは、JetDirect装置でIPアドレスを構成するときに使用します。

関連トピック

ネットワーク設定に関するトピック

大規模IPネットワークへのプリンタの追加


トラブルシューティング

インストール・ユーティリティの「テスト・ページは正しく印刷されましたか?」という質問に対して [いいえ] をクリックすると、インストール・ユーティリティはプリンタとのネットワーク通信テストを試行します。テストの結果、「合格」または「失敗」のメッセージが表示されます。

合格	プリンタがテスト・パケットを受信し、適切に応答しました。プリンタがテストページを印刷しない場合、次の事項を確認してください。 プリンタがオンラインになっていて印刷の準備ができていること。 プリンタに用紙がセットされていること。 HP JetDirect外付プリントサーバの場合、プリントサーバの電源が入っていて、パラレル・ケーブルがプリントサーバとプリンタに正しく接続されていること。 HP JetDirect構成ページを手動で印刷できること。 さらに次の操作を試してください。 1 プリンタの電源をいったん切ってから、もう一度電源を入れます。 2 HP JetDirectプリントサーバを工場出荷時の初期設定にリセットし、もう一度インストールを行います。
失敗	プリンタがテスト・パケットを受信しなかったか、プリンタが応答しませんでした。次の事項を確認してください。 HP JetDirectプリントサーバがネットワークに正しく接続されていて、電源が入っていること。 HP JetDirect構成ページを手動で印刷できること。 プリントサーバのネットワーク・アドレスが間違って変更されていないこと。 ネットワーク・ケーブルに損傷がなく、正しく接続されていて、ネットワークが正しく稼動していること。 さらに次の操作を試してください。 1 プリンタの電源をいったん切ってから、もう一度電源を入れます。 2 HP JetDirectプリントサーバを工場出荷時の初期設定にリセットし、もう一度インストールを行います。
関連トピック

大規模IPネットワークへのプリンタの追加


ボリューム、NetWare

ボリュームは、NetWareファイル・システムの最上位レベルで使用するためにフォーマットされた論理パーティションです。NetWareサーバは、1つまたは複数のボリュームに分かれています。各ボリュームは、サブディレクトリまたはファイルを含むディレクトリに分割できます。

ボリュームはユーザー・インタフェースではスタンドアロン・システムのハードディスクのように扱われます。NetWare NDSでは、1つのボリュームを単一のハードディスクに配置したり、複数のハードディスクに分割できます。


共有プリンタインストールプログラム

この画面はWindows NTおよびWindows 2000の[プリンタ共有]ダイアログ・ボックスログで[共有]が選択されている場合にのみ表示されます。この画面を使用することで、他のネットワークコンピュータ (クライアント) に素早く簡単に共有プリンタをインストールすることができます。

このオプションが選択されると、このプリンタをネットワーククライアントのコンピュータにインストールするためのプログラム (.EXEファイルなど) が作成されます。ユーザーにプログラムを提供する方法には、

ユーザーへのメールに添付して送る方法、または

ユーザーがアクセスできる共有ディレクトリに置く方法の2通りがあります。

ユーザーがこのファイルを実行すると、共有プリンタがクライアントワークステーションの[プリンタ]フォルダに追加されます。

関連トピック

プリンタの共有

命名規則、共有名