ヘルプはありません。


このポートの出力先のデバイスの名前またはアドレスです。


このポートに接続されているデバイスが使用しているコミュニティ名を入力します。SNMP が有効になっている場合だけ有効です。


ロウ プロトコルに固有な設定を入力します。[プロトコル] グループの [ロウ] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


このポートの名前です。


このポートが使用するプロトコルを選択します。


このポートに接続されているデバイスが使用するデバイス インデックスを入力します。SNMP が有効になっている場合だけ有効です。


このポートの QName を入力します。[プロトコル] グループの [LPR] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


このポートの名前です。


このポートが使用するプロトコルを選択します。[LPR プロトコル]


このポートが使用するプロトコルを選択します。[ロウ データ プロトコル]


このポートが使用する QName を選択します。[プロトコル] グループの [LPR] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


LPR プロトコルに固有な設定を入力します。[プロトコル] グループの [LPR] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


このポートに接続されているデバイスで SNMP が使用できるかどうか確認してください。


このポートに接続されているデバイスが使用するデバイス インデックスを入力します。SNMP が有効になっている場合だけ有効です。


このポートの出力先のデバイスの名前またはアドレスです。


このポートに接続されているデバイスが使用しているコミュニティ名を入力します。SNMP が有効になっている場合だけ有効です。


このポートで使用する Berkeley ソケット ポート番号を入力します。[プロトコル] グループの [ロウ] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


このポートに接続されているデバイスで SNMP が使用できるかどうか確認してください。


このポートで使用する Berkeley ソケット ポート番号を入力します。[プロトコル] グループの [ロウ] ラジオ ボタンをクリックして有効にします。


標準 TCP/IP ポートのすべてのモニタ ポートを設定します。


標準 TCP/IP ポートを追加します。


標準 TCP/IP ポートを追加します。


標準 TCP/IP ポートを追加します。


標準 TCP/IP ポートの設定を表示／修正します。


標準 TCP/IP ポートを追加します。


印刷ジョブが失敗した際に、タイムアウトまでの時間を分単位でデジタル表示します。


印刷ジョブが失敗した際に、タイムアウトまでの時間を分単位でデジタル表示します。


印刷ジョブが失敗した際のタイムアウトまでの時間を短縮します。


印刷ジョブが失敗した際のタイムアウトまでの時間を入力します｡


印刷ジョブが失敗した際のタイムアウトまでの時間を延長します。


オンにすると、コンピュータは定期的に各デバイスにステータス情報を問い合わせるようになります。


印刷時に文書が欠けていたり、正しく出力されない場合にクリックしてください。LPR バイトカウントが有効になっている場合は、コンピュータが文書をプリンタに送信する前にバイト数をカウントします。バイトカウントは大変時間がかかります。ほとんどのプリンタでは、バイトカウントは必要ありません。このオプションは、LPR プロトコルが選択されている場合にのみ有効です。


印刷ジョブが失敗した際のタイムアウトまでの時間を入力します｡