도움말이 없습니다.


이 포트를 이용하여 인쇄하는 장치의 LAN 하드웨어(HW) 주소.


이 장치와 관련된 IPX 네트워크 번호. 00000000는 지역 서브넷에 해당됩니다.


이 포트에 연결된 장치가 사용하는 커뮤니티의 이름을 입력하십시오.  SNMP를 사용할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다.


 RAW 프로토콜에 해당되는 설정 값을 입력하십시오.


이 포트의 이름.


이 포트가 사용해야 할 프로토콜을 선택하십시오.


이 포트에 연결된 장치에 사용되는 장치 번호를 입력하십시오.  SNMP를 사용할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다.


이 포트에 사용할 QName을 입력하십시오.  이것은 프로토콜 그룹에서 LPR이라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


이 포트의 이름.


이 포트가 사용해야 할 프로토콜을 선택하십시오.  LPR 프로토콜.


이 포트가 사용해야 할 프로토콜을 선택하십시오.  RAW 데이터 프로토콜.


이 포트에 사용할 QName을 입력하십시오.  이것은 프로토콜 그룹에서 LPR이라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


 LPR 프로토콜의 특정 설정 값을 입력하십시오.  프로토콜 그룹에서 LPR 이라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


이 포트에 연결된 장치에 SNMP가 지원되는지 점검하십시오.


이 포트에 연결된 장치에서 사용하는 장치 번호를 입력하십시오.   SNMP를 사용할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다.


이 포트를 이용하여 인쇄하는 장치의 LAN 하드웨어(HW) 주소.


이 포트에 연결된 장치를 사용하는 커뮤니티의 이름을 입력하십시오.  SNMP를 사용할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다.


이 포트를 통해 인쇄하는데 사용되는 Berkeley 소켓 포트 번호.


이 포트에 연결된 장치에 SNMP가 지원되는지 점검하십시오.


이 포트를 통해 인쇄하는데 사용되는 Berkeley 소켓 포트 번호.


모든 Hewlett-Packard 표준 IPX/SPX 포트 모니터 포트의 환경을 구성하십시오.


 Hewlett-Packard 표준 IPX/SPX 포트 추가.


 Hewlett-Packard 표준 IPX/SPX 포트 추가.


 Hewlett-Packard 표준 IPX/SPX 포트 추가.


 Hewlett-Packard 표준 IPX/SPX 포트의 설정 보기와 수정.


 Hewlett-Packard 표준 IPX/SPX 포트 추가.


인쇄 작업이 실패했을 때 시간 초과 되기 까지 걸리는 분 수를 표시하는 디지털 판독기.


인쇄 작업이 실패했을 때 시간 초과 되기 까지 걸리는 분 수를 표시하는 디지털 판독기.


인쇄 실패 시에 시간 초과 되기 까지 걸리는 시간을 더 단축.


인쇄 실패 시에 시간 초과 되기 까지 걸리는 시간을 입력하십시오.


인쇄 실패 시에 시간 초과 되기 까지 걸리는 시간을 더 연장.


선택 표시를 하면 컴퓨터가 주기적으로 각 장치에 관한 상태 정보를 확인합니다.


인쇄 실패 시에 시간 초과 되기 까지 걸리는 시간을 입력하십시오.


포트 설정