Copyright: Copyright � 1999 Hewlett-Packard Co.


대규모 IP 네트워크에 프린터 추가

프린터를 지역 네트워크가 아닌 라우터나 게이트웨이를 통해 추가하면 이 유틸리티로 프린터를 식별하는 것이 어려울 수도 있습니다.

라우터는 프린터의 LAN 하드웨어 주소를 전달하지 않을 수도 있습니다.

지역 네트워크에 새 프린터가 여러 개 있으면 프린터 식별을 위해 기본 IP 주소(192.0.0.192)를 사용하는 것으로 올바른 프린터가 선택되었는지 보장되지 않습니다.

이 유틸리티를 사용하여 프린터를 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1	다음 작업 중 하나를 수행합니다.

사용 중인 컴퓨터의 지역 네트워크로 프린터를 물리적으로 이동하거나(외장 HP JetDirect 프린트 서버를 사용하고 있다면 프린트 서버만 옮김) 또는

이 유틸리티를 프린터가 속한 지역 네트워크에 연결된 컴퓨터에서 사용합니다.

2	2. 이 유틸리티를 통해 프린터를 식별하고 프린터의 최종 네트워크 위치에 해당하는 IP 매개변수를 구성합니다.

3	필요하면 프린터(또는 HP JetDirect 외장 프린트 서버)를 최종 네트워크 위치로 되돌립니다.

4	다른 컴퓨터에 이 프린터를 설치하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

이 프린터로 직접 인쇄할 다른 컴퓨터나 서버의 경우 이 유틸리티를 사용하여 각 컴퓨터나 서버를 구성하거나 또는

공유 시스템이나 Novell NetWare 서버를 통해 이 프린터로 인쇄할 Windows 클라이언트의 경우 클라이언트 시스템의 프린터 폴더에서 프린터 추가 유틸리티를 사용하거나 이 프린터 용으로 작성된 공유 프린터 설치 프로그램을 사용합니다.

주:

이 프린터 용 공유 프린터 설치 프로그램은 이 유틸리티를 사용하여 Windows NT와 Windows 2000에 프린터를 설치하면서 프린터 공유 대화 상자에서 공유를 선택한 경우에만 만들 수 있습니다.

관련 항목

주소로 프린터 식별

TCP/IP 개요


바인더리

바인더리는 NetWare 3.x 파일 서버가 단독으로 사용하는 Novell NetWare 데이터베이스로서 NetWare 4.x 및 5.0 파일 서버로 에뮬레이트할 수 있습니다.바인더리는 프린터 같은 네트워크 자원을 나타내는 개체들의 단층 데이터베이스로 특징지어집니다.NetWare 4.x에서는 계층 데이터베이스(NDS)가 바인더리를 대체하도록 설계되었습니다.

자세한 내용은 Novell NetWare 인쇄 개념를 참조하십시오.


NDS 트리 찾아보기

Novell NDS 트리 찾아보기 화면은 NDS트리(또는 디렉토리 트리)를 표시합니다.이 트리는 NDS 컨테이너 개체들(예를 들면 소속 단위, 소속, 국가)이 어떻게 논리적으로 조직되는지를 보여줍니다.

트리를 확장하거나 축소하려면 플러스(+) 또는 마이너스(-) 아이콘을 누르십시오.

NDS 프린트 서버, 프린터 또는 인쇄 대기열 개체를 위한 문맥을 설정하려면 원하는 컨테이너 개체를 강조표시한 후에 확인을 누르십시오.

주:

개체의 문맥을 설정하려면 트리 내에 있는 모든 개체 및 등록정보에 대한 관리자 권한이나 개체를 배치할 특정 NDS 문맥 내에서의 작성 권한이 있어야 합니다.

관련 항목

Novell NetWare 인쇄 개념


IP 설정 변경

프린터가 올바른 TCP/IP 네트워크 매개변수로 구성되어 있어도 설정 변경 화면을 사용하여 하나 이상의 설정을 변경할 수 있습니다.

IP 주소

서브넷 마스크

게이트웨이

관련 항목

TCP/IP 개요


클라이언트-서버 인쇄

클라이언트 컴퓨터는 인쇄 작업을 각 프린터의 사용을 제어하는 전용 서버 컴퓨터로 보냅니다.자세한 내용은 Network 인쇄 개념를 참조하십시오.


내용
네트워크 프린터 온라인 도움말 설치

이 설치 유틸리티를 사용하면 네트워크 프린터를 간단하게 설정할 수 있습니다.프린터가 켜져 있어야 하며 HP JetDirect 프린트 서버를 통해 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

목차:

Network 설정 항목은 선택한 네트워크 인쇄 항목의 개요를 보여줍니다.

설치 유틸리티 도움말 화면은 선택한 화면의 온라인 도움말을 볼 수 있게 해줍니다.

지원 요건은 이 유틸리티에 대한 지원 정보를 보여줍니다.

네트워크 설정 항목:

네트워크 인쇄 개념

네트워크 인쇄 구성

대규모 IP 네트워크에 프린터 추가

TCP/IP 개요

IP 주소 개념

서브넷

게이트웨이

프린터에서 IP 주소 구성

IPX/SPX 개요

IPX/SPX 프로토콜 스위트

IP 주소 개념

IPX 캡슐화 및 프레임 유형

Novell NetWare 인쇄 개념

소개

바인더리 및 NDS

설치 유틸리티 도움말 화면

네트워크 프린터 설치

목록에서 프린터 식별

주소로 프린터 식별

프린터 식별:포트 선택

네트워크 통신 모드 설정

IP 권장 설정

IP 설정 변경

NDS 트리 찾아보기

MS-DOS 인쇄

포트 이름

프린터 드라이버

기존_드라이버_대체

프린터 이름

프린터 공유

위치 및 설명

공유 프린터 설치 프로그램

설치 완료

문제 해결


문맥, NDS

한 개체의 NDS 문맥은 NDS 디렉토리 트리 내의 경로나 위치입니다.디렉토리, 하위 디렉토리 및 파일 구조와 같이 NDS 개체 문맥은 그 개체가 위치한 컨테이너 개체들의 계층을 지정합니다.그러나 NDS 개체의 경로는 일반적으로 개체에서부터 디렉토리 트리의 루트로 지정됩니다.

개체의 문맥을 입력할 경우 유형이 있는 형식과 유형이 없는 형식을 사용할 수 있습니다.예를 들면 myprinter 프린터의 문맥은 mydepartment.mycompany입니다.

유형이 있는 전체 문맥은 다음과 같습니다.
OU=mydepartment.O=mycompany

(여기서 OU는 소속 단위(Organizational Unit) 컨테이너이고, O는 소속(Organization) 컨테이너입니다.)

유형이 없는 문맥은 다음과 같습니다.
 mydepartment.mycompany.


제조시 기본 설정, HP JetDirect

HP JetDirect 외장 프린트 서버를 제조시 기본 설정에 맞추어 다시 설정하려면 전원 코드를 빼고 다시 연결하면서 프린트 서버에 있는 테스트 단추를 누르고 프린트 서버가 다시 초기화될 때까지 기다리십시오.

HP JetDirect 내장 프린트 서버를 다시 설정하려면 프린터를 콜드 리셋한 후에 프린트 서버가 다시 초기화될 때까지 기다리십시오.(대부분의 HP LaserJet 프린터 모델의 경우 전원을 켠 상태에서 프린터 제어판의 진행 단추를 누르십시오.그 외 프린터의 경우에는 프린터 설명서를 참조하십시오.)

주의:

프린터를 다시 설정하면 프린터 설정이 모두 지워집니다.


설치 완료

완료 화면은 프린터에 설정한 구성 값을 요약하여 보여줍니다.완료를 누르기 전에 이 설정값을 확인해야 합니다.다음 선택사항 중에서 선택할 수 있습니다.

구성 값을 적용하려면 완료를 누르십시오.

구성 값을 변경하려면 뒤로를 누르십시오.

구성 값을 설정하지 않고 설치 유틸리티를 종료하려면 취소를 누르십시오.

주:

완료되면 HP 네트워크 프린터 설치 마법사에서 검사 페이지를 인쇄할 것입니다(기본 설정).검사 페이지를 인쇄하거나 인쇄하지 않도록 설정할 수 있습니다.검사 페이지는 프린터에 대한 인쇄 경로가 올바로 설정되었는지 확인합니다.기본값으로 검사 페이지는 인쇄되도록 설정되어 있습니다.인쇄되지 않도록 하려면 선택란을 눌러 선택 표시를 지우십시오.


게이트웨이

게이트웨이는 유사하지 않은 두 개의 네트워크(예를 들면, 다른 통신 프로토콜, 데이터 서식 지정, 구조, 또는 아키텍처)를 연결하는 라우터 또는 컴퓨터입니다.네트워크가 서브넷으로 나누어지면 게이트웨이는 네트워크 통신량을 제어하기 위해 한 서브넷을 다른 서브넷과 분리하는 데 종종 사용됩니다.자세한 내용은 게이트웨이를 참조하십시오.

TCP/IP 네트워크에서 각 네트워크 장치는 종종 가장 가까운 게이트웨이의 IP 주소로 구성됩니다.네트워크에 게이트웨이가 없으면  일반적으로 컴퓨터의 IP 주소가 사용됩니다.


HP JetDirect 프린트 서버

HP JetDirect 프린트 서버는 프린터를 네트워크에 직접 연결하는 Hewlett-Packard 네트워크 부속품입니다.네트워크에 직접 연결할 경우 위치를 융통성 있게 정할 수 있고 프린터의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

HP JetDirect 내장 프린트 서버 카드는 입출력 슬롯이 있는 HP 프린터에 사용됩니다.HP JetDirect 외장 프린트 서버 카드는 병렬 포트가 있는 거의 모든 프린터에 사용할 수 있습니다.

HP JetDirect 프린트 서버는 널리 사용되는 모든 네트워크 위상과 프로토콜을 지원합니다.


HP 서브넷 1

서브넷을 지정하기 위해 주소의 둘째 바이트를 사용하는 예


HP 서브넷 2

서브넷을 지정하기 위해 주소의 둘째 바이트를 사용하는 예


하드웨어, MAC, 또는 스테이션 주소

MAC(Media Access Control)나 스테이션 주소라고도 하는 하드웨어 주소는 네트워크에 있는 각 노드나 장치를 고유하게 식별하는 링크 수준의 주소입니다.IEEE 802.3 네트워크 표준에 정의된 대로 이 주소는 12자리의 16진수로 구성됩니다(예를 들면 001083123ABC).하드웨어 주소는 장치 제조업체에서 지정합니다.

HP는 각 HP JetDirect 프린트 서버에 고유한 하드웨어 주소를 지정합니다.HP JetDirect 구성 페이지를 인쇄하면 JetDirect 프린트 서버의 하드웨어 주소를 파악할 수 있습니다.

HP JetDirect 외장 프린트 서버의 경우 이 주소는 프린트 서버에 부착된 레이블에도 표시되어 있습니다.


IP 주소

IP(Internet Protocol: 인터넷 프로토콜) 주소는 TCP/IP 네트워크에 있는 각 장치를 고유하게 식별합니다.이 주소는 n.n.n.n 형식의 4바이트(32비트) 숫자로 구성되는데, 여기서 n은 0에서 255까지의 숫자이며 보통 네트워크 관리자가 지정합니다. (자세한 내용은 TCP/IP 개요 참조).

HP JetDirect 프린트 서버는 공장에서 출하되면 전원을 켜고 나서 2분 만에 기본 IP 주소 192.0.0.192를 가집니다.이 기본 IP 주소는 적절한 주소는 아니지만 처음에 새 프린터를 식별하는 데에 사용할 수 있습니다.그러나, TCP/IP 네트워크에서 올바로 작동되게 하려면 적절한 IP 주소를 지정해야 합니다.


IP 호스트 이름

IP 호스트 이름은 프린터의 IP 주소 대신에 사용할 수 있는 친근한(또는 식별하기 쉬운) 이름입니다.이 이름은 네트워크의 이름 서버가 해당 IP 주소에 호스트 이름을 연결하도록 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.프린터에 호스트 이름이 지정되고 구성된 경우(예를 들면 printer1.marketing.com) 호스트 이름을 지정하여 프린터를 식별할 수 있습니다.


IPX 주소

IPX(Internet Packet Exchange: 인터넷 패킷 교환) 주소는 IPX/SPX 네트워크에 있는 개별 장치를 고유하게 식별합니다.IPX 주소는 네트워크 번호와 장치의 LAN 하드웨어 주소로 구성됩니다(예를 들면 00012345:001083AA42B7).

HP JetDirect에 연결된 프린터의 경우 장치를 네트워크에 연결하여 전원을 켜면 IPX 주소가 자동으로 구성됩니다 (자세한 내용은 IPX/SPX 주소 참조).


IPX/SPX 개요

항목

IPX/SPX 프로토콜 스위트

IP 주소 개념

IPX 캡슐화 및 프레임 유형

IPX/SPX 프로토콜 스위트

일반적으로 IPX/SPX는 원래 Novell NetWare 네트워크 통신용으로 개발된 프로토콜을 지칭합니다.그 후에 IPX/SPX 호환 프로토콜들이 다른 네트워크용으로도 개발되었습니다(예를 들면 Microsoft 클라이언트-서버 또는 피어 투 피어 네트워크).인쇄용으로 사용하려면 HP JetDirect 프린트 서버에서 IPX 프로토콜 스위트를 사용할 수 있도록 설정해야 합니다.

IPX(Internet Packet Exchange: 인터넷 패킷 교환)

IPX  간의 네트워크 주소 지정을 관리하는 무접속 프로토콜입니다.이 프로토콜은 요청된 목적지로 패킷을 전송하지만 패킷 전달을 확실히 하기 위해 상위 프로토콜에 의존합니다.IPX 프로토콜은 수신된 패킷을 해당 상위 서비스나 프로토콜로 보냅니다.

SPX(Sequenced Packet Exchange: 순차 패킷 교환)

SPX는 전송할 패킷을 관리하고 패킷 전달을 확실히 하기 위해 패킷을 받았다는 통지를 요구하는 접속 지향 프로토콜입니다.몇 차례 전송 후 패킷을 받았다는 통지가 없으면, SPX는 운영자에게 오류를 경고합니다.SPX는 패킷 전송 및 수신을 위해 IPX를 사용합니다.HP JetDirect 프린트 서버는 Novell NetWare 원격 프린터 모드뿐만 아니라 IPX 직접 모드(피어 투 피어) 인쇄를 위해 SPX를 사용합니다.

NCP(NetWare Core Protocol: NetWare 핵심 프로토콜)

는 NetWare 서버의 서비스에 대한 사용 권한을 노드에 제공합니다.노드는 서버의 NCP 정의에 따라 서비스 요청을 압축하고 IPX를 사용하여 요청을 전송합니다.서버는 압축한 요청을 풀어 적절하게 응답합니다.파일 사용이나 인쇄 대기열 사용과 같이 노드가 서버로부터 요청할 수 있는 모든 서비스를 위해 NCP가 있습니다.

SAP(Service Advertising Protocol: 서비스 알림 프로토콜)

를 사용하면 NetWare 서버는 자체 서비스를 알릴 수 있고, 라우터는 갱신되고 동기화된 네트워크 자원 데이터베이스를 유지할 수 있습니다.NetWare 네트워크에 로그인하면 노드는 IPX를 사용하여 SAP 요청 패킷을 동시 전송함으로써 서버를 찾아 연결합니다.

RIP(Router Information Protocol: 라우터 정보 프로토콜)

를 사용하면 라우터가 네트워크에 갱신된 경로 지정 정보를 교환하고 유지할 수 있습니다.기본값으로 라우터는 60초마다 RIP 패킷을 연결된 각 세그먼트로 보냅니다.연속적으로 나타나지 않는 경로는 오래된 것으로 결국에는 삭제됩니다.노드는 원거리 네트워크에 대한 경로를 얻기 위해 RIP 요청 패킷을 라우터에 보냅니다.

IPX 주소

IPX(Internet Packet Exchange: 인터넷 패킷 교환) 주소는 일반적으로 Novell NetWare 네트워크에 있는 장치의 네트워크 계층 주소입니다.이것은 네트워크 번호와 노드 번호의 두 기본 필드로 구성됩니다..HP JetDirect 3-포트 프린트 서버와 같은 다중 포트 장치의 경우 특정 포트를 식별하기 위해 소켓 번호 필드를 추가할 수 있습니다.

네트워크 번호는 장치가 연결된 지역 네트워크와 연관된 번호입니다.

NetWare 네트워크에서 네트워크 번호는 관리자가 네트워크를 설정하는 동안 서버나 라우터에 지정합니다.또한 관리자는 사용된 각 프레임 유형에 대해 별도의 네트워크 번호를 지정할 수 있습니다(아래 IPX 캡슐화 및 프레임 유형 참조).HP JetDirect 프린트 서버를 네트워크에 연결하고 전원을 켜면 네트워크 번호가 지정된 경우 자동으로 네트워크에서 네트워크 번호를 감지합니다.

노드 번호는 장치의 고유한 LAN 하드웨어 주소입니다.

IPX 주소는 일반적으로 다음 형식으로 작성됩니다.

NNNNNNNN:XXXXXXXXXXXX

여기서 NNNNNNNN 은 8자리의 16진수 네트워크 번호를 나타내며 XXXXXXXXXXXX 은 12자리의 16진수로 장치의 LAN 하드웨어 주소를 지정합니다(예를 들어 00012345:001083AA42B7).

어떤 경우에는 HP JetDirect 프린트 서버가 네트워크 번호를 감지하지 못 할 수도 있습니다.최신 HP JetDirect 프린트 서버의 경우 패킷은 마치 지역 네트워크에서 발신된 것처럼 처리되고 응답됩니다.

IPX 캡슐화 및 프레임 유형

IPX는 네트워크 계층 프로토콜이므로 데이터 링크 프로토콜로 운반하거나 캡슐화해야 합니다.데이터 링크 프로토콜은 여러 프레임 유형을 허용합니다.프레임 유형들은 프레임 내의 각 필드가 정의되는 방식에 따라 다릅니다.

이더넷 네트워크의 경우 IPX 통신은 802.3 RAW, 802.2, Ethernet II 및 Ethernet SNAP의 4가지 다른 프레임 유형을 사용하여 캡슐화할 수 있습니다.

토큰링 네트워크의 경우 IPX 통신은 Token Ring 802.2 및 Token Ring SNAP의 2가지 다른 프레임 유형을 사용하여 캡슐화할 수 있습니다.

Novell NetWare 네트워크에서 대기열 서버 모드로 작동하는 HP JetDirect 프린트 서버의 경우 특정 프레임 유형을 구성해야 합니다.HP JetDirect 프린트 서버가 FRAME TYPE = AUTO(기본값)로 설정된 경우 감지된 최초 프레임 유형에 맞게 구성됩니다.또한 HP JetDirect 프린트 서버의 프레임 유형은 프린터 제어판, 텔넷, 내장된 웹 서버, 관리 소프트웨어 등을 통해 수동으로 설정할 수 있습니다.

직접 모드(피어 투 피어) 인쇄를 사용하는 HP JetDirect 프린트 서버의 경우 HP JetDirect 프린트 서버가 FRAME TYPE = AUTO로 설정되어 있고 동일한 네트워크에서 특정 Novell NetWare 프레임 유형에 맞게 다시 구성하지 않는 한 네트워크에서 여러 프레임 유형을 사용할 수 있습니다.

주:

한 번에 단 하나의 직접 모드(피터 투 피어) 연결만 허용됩니다.그러므로 2개 이상의 워크스테이션은 동시에 프린터에 인쇄할 수 없습니다.기존 연결이 완료되어야 다른 연결이 이루어질 수 있습니다.

관련 항목

Novell NetWare 인쇄 개념

네트워크 설정 항목


목록에서 프린터 식별

이 화면에는 지역 네트워크에서 발견된 모든 프린터가 표시됩니다.목록에서 원하는 프린터를 선택하고 다음을 누르십시오.

원하는 프린터가 목록에 없으면 다음 중 하나를 수행하십시오.

새로 고침 단추를 누르거나,

뒤로 단추를 누르고 주소로 프린터 지정 선택사항을 선택하거나,

취소 단추를 눌러 종료하십시오.그런 다음 이 네트워크 프린터 설치 유틸리티를 다시 실행하십시오.프린터와 HP JetDirect 프린트 서버를 껐다가 다시 켜야 할 수도 있습니다.

주:

지역 네트워크에 없는 프린터를 설정하려면 대규모 IP 네트워크에 프린터 추가를 참조하십시오.

목록에 있는 프린터는 다음 필드로 식별됩니다.

모델.이 필드는 프린터 모델을 식별합니다(예를 들면 HP LaserJet 5000 Series).모델을 식별할 수 없거나, 프린터가 꺼져 있거나, 연결된 프린터가 없으면 '알 수 없음'이 표시됩니다.HP JetDirect 외장 프린트 서버의 경우 프린터는 연결되었지만 식별할 수 없으면 '센트로닉스 프린터/플로터'가 표시됩니다.

하드웨어 주소.스테이션 주소 또는 MAC 주소라고도 하는 LAN 하드웨어 주소는 지역 네트워크에 있는 장치를 고유하게 식별합니다.다중 프린터 포트가 있는 HP JetDirect 외장 프린트 서버의 경우 포트 번호(포트 1, 포트 2, 포트 3)가 추가될 수 있습니다.

IP 주소.IP(인터넷 프로토콜) 주소는 TCP/IP 네트워크에 있는 장치를 고유하게 식별하며 관리자가 지정합니다(자세한 내용은 TCP/IP 개요 참조).HP JetDirect 프린트 서버가 켜지고 2분 이내에 적절한 IP 주소로 구성되지 않을 경우 기본 IP 주소가 자동으로 지정됩니다(192.0.0.192).이 기본 IP 주소는 적절한 주소는 아니지만 새 프린터를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.기본 주소를 가진 프린터가 여러 대 있을 경우 프린터를 제대로 식별하려면 하드웨어 주소를 점검하십시오.

IPX 주소.IPX(Internet Packet Exchange: 인터넷 패킷 교환) 주소는 IPX/SPX 네트워크에 있는 개별 장치를 고유하게 식별합니다.일반적으로 IPX 주소는 네트워크 장치를 네트워크에 연결하고 전원을 켤 때 자동으로 구성됩니다(자세한 내용은 IPX/SPX 개요 참조.)IPX 주소는 네트워크 번호와 LAN 하드웨어 주소로 구성되므로 이 주소를 사용하여 원하는 장치를 식별할 수 있습니다.

주:

필드 입력 항목이 잘렸을 경우 전체 필드를 보려면 필드의 폭을 조정하십시오.폭의 크기를 조정하려면 커서를 필드 제목의 경계선에 갖다 놓고 눌러서 끌면 됩니다.

선택한 프린터가 SNMP 커뮤니티 이름이나 JetDirect 암호로 보호되면 커뮤니티 이름이나 암호을 묻는 메시지가 나타납니다.입력이 올바르지 않으면 마법사를 사용하여 프린터를 설치할 수 없습니다.

관련 항목

주소로 프린터 식별

네트워크 설정 항목


주소로 프린터 식별

이 화면에서는 네트워크 프린터를 주소로 직접 지정할 수 있습니다.원하는 프린터에 다음 주소 중 하나를 선택하여 입력하십시오.그리고 다음을 누르십시오.

주:

HP JetDirect 구성 페이지를 인쇄하여 현재 프린터에 구성된 주소를 찾을 수 있습니다.

하드웨어 주소.스테이션 주소 또는 MAC 주소라고도 하는 LAN 하드웨어 주소는 지역 네트워크에 있는 장치를 고유하게 식별합니다.(주:지역 네트워크에 없는 프린터를 설정하려면 대규모 IP 네트워크에 프린터 추가를 참조하십시오.

IP 주소.IP(Internet Protocol: 인터넷 프로토콜) 주소는 TCP/IP 네트워크에 있는 각 장치를 고유하게 식별합니다.이 주소는 n.n.n.n 형식의 4바이트(32비트) 숫자로 구성되는데, 여기서 n은 0에서 255까지의 숫자이면 보통 네트워크 관리자가 지정합니다.(자세한 내용은 TCP/IP 개요 참조).
HP JetDirect 프린트 서버는 공장에서 출하되면 전원을 켜고 나서 2분 만에 기본 IP 주소 192.0.0.192를 가집니다.이 기본 IP 주소는 적절한 주소는 아니지만 처음에 새 프린터를 식별하는 데에 사용할 수 있습니다.그러나, 새 프린터가 여러 대 네트워크에 새로 추가된 경우에는 올바른 프린터를 찾는다는 보장은 없습니다.대신에 프린터를 LAN 하드웨어 주소로 식별하는 것이 좋습니다.이 컴퓨터에서 TCP/IP 프로토콜을 사용할 수 없으면 이 필드를 사용할 수 없습니다.

IP 호스트 이름.IP 호스트 이름은 프린터의 IP 주소 대신에 사용할 수 있는 친근한(또는 식별하기 쉬운) 이름입니다.이 이름은 네트워크의 이름 서버가 해당 IP 주소에 호스트 이름을 연결하도록 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.프린터에 호스트 이름이 지정되고 구성된 경우(예를 들면 printer1.marketing.com) 호스트 이름을 지정하여 프린터를 식별할 수 있습니다.

IPX 주소.IPX(Internet Packet Exchange: 인터넷 패킷 교환) 주소는 IPX/SPX 네트워크에 있는 개별 장치를 고유하게 식별합니다.일반적으로 IPX 주소는 네트워크 장치를 네트워크에 연결하고 전원을 켤 때 자동으로 구성됩니다.(자세한 내용은 IPX/SPX 개요 참조.)IPX 주소는 네트워크 번호와 LAN 하드웨어 주소로 구성되므로 이 주소를 사용하여 원하는 장치를 식별할 수 있습니다.이 컴퓨터에서 IPX 프로토콜을 사용할 수 없으면 이 필드를 사용할 수 없습니다.

주:

이 유틸리티를 사용하면 프린터를 찾은 후에 적절한 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

주:

지역 네트워크에 없는 프린터를 설정하려면 대규모 IP 네트워크에 프린터 추가를 참조하십시오.

선택한 프린터가 SNMP 커뮤니티 이름이나 JetDirect 암호로 보호되면 커뮤니티 이름이나 암호을 묻는 메시지가 나타납니다.입력이 올바르지 않으면 마법사를 사용하여 프린터를 설치할 수 없습니다.

관련 항목

목록에서 프린터 식별

네트워크 설정 항목


SNMP 커뮤니티 이름

SNMP 세트 커뮤니티 이름은 SNMP를 사용하여 프린터 구성을 변경할 경우 제공해야 하는 암호입니다.선택한 프린터가 SNMP 커뮤니티 이름이나 JetDirect 암호로 보호되면 커뮤니티 이름이나 암호을 묻는 메시지가 나타납니다.유효한 커뮤니티 이름은 최대 255자 길이입니다.

주

기본 SNMP 세트 커뮤니티 이름이 아닌 이름을 지정했을 때에만 메시지가 나타납니다.

SNMP 세트 커뮤니티 이름은 HP Web JetAdmin과 같은 관리 응용프로그램이나 다른 도구를 사용하여 네트워크 관리자가 지정할 수 있습니다.


JetDirect 암호

네트워크 관리자가 지정하는 JetDirect 암호는 HP JetDirect 프린트 서버의 구성 매개변수에 대한 액세스를 제한합니다.JetDirect 암호는 HP Web JetAdmin과 같은 네트워크 관리 응용프로그램이나 다른 도구를 사용하여 지정합니다.

암호를 사용하게 되면 이 유틸리티는 암호 입력을 위한 메시지가 나타납니다.


프린터 식별:포트 선택

여러 포트를 갖춘 HP JetDirect 외장 프린트 서버의 경우 포트에 연결된 프린터뿐만 아니라 네트워크 인쇄용으로 설정할 포트를 지정해야 합니다.포트 1, 포트 2 또는 포트 3을 선택하십시오.

HP 프린터 모델을 파악할 수 있으면 그 모델이 명시됩니다.프린터가 연결되지 않았거나 꺼져 있으면 '알 수 없음"이 표시됩니다.프린터는 연결되었지만 식별할 수 없으면 '센트로닉스 프린터/플로터'가 표시됩니다.

관련 항목

네트워크 설정 항목


네트워크 프린터 설치

이 설치 유틸리티를 사용하면 네트워크 프린터를 간단하게 설정할 수 있습니다.프린터는 HP JetDirect 프린트 서버를 통해 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

네트워크 인쇄를 설정하려면 먼저 인쇄에 사용할 네트워크에 있는 프린터를 식별해야 합니다.이 화면에서는 프린터 검색 방법을 선택하라는 메시지가 나옵니다.

지역 네트워크에서 감지된 사용 가능한 프린터 목록에서 선택할 수 있습니다.다음을 누르면 이 유틸리티가 네트워크 프린터를 검색하여 목록에 표시합니다.그런 다음 목록에서 원하는 프린터를 선택할 수 있습니다.

주소로 특정 프린터를 찾을 수 있습니다.다음을 누르면 프린터를 LAN 하드웨어 주소(또는 MAC 주소), IP 주소, IP 호스트 이름 또는 IPX 주소로 식별하라는 메시지가 나옵니다.

관련 항목

네트워크 설정 항목

지원 요건


지역 네트워크

지역 네트워크는 라우터나 게이트웨이를 벗어나지 않는 네트워크입니다.컴퓨터와 프린터가 지역 네트워크에 연결된 경우 이들은 동일한 네트워크 케이블 세그먼트에 연결됩니다.


MS-DOS 인쇄

Windows 95/98에서 MS-DOS 응용프로그램으로 인쇄하려면 이 화면을 사용합니다. MS-DOS 응용프로그램에서는 일반적으로 LPT 포트로 인쇄해야 합니다.다음 선택사항 중 하나를 선택하십시오.

아니오(기본값)를 선택하면 MS-DOS 응용프로그램에서 인쇄할 수 없습니다.MS-DOS 인쇄는 구식 응용프로그램들과 연관되기 때문에 대부분의 경우에 이 선택사항이 적용됩니다.

예를 선택하면 MS-DOS 응용프로그램에서 인쇄할 수 있습니다.이미 시스템의 유효한 LPT 포트를 모두 사용하고 있으면 예를 선택할 수 없습니다.

MS-DOS 인쇄를 사용할 수 있으면 LPT 포트 이름이 표시됩니다(LPT2부터 LPT4까지).다른 LPT 포트 이름이 필요하면 변경 단추를 누르십시오.

주:

어떤 MS-DOS 응용프로그램에는 특별한 LPT 포트 구성이 필요할 수도 있습니다.인쇄가 되지 않는 응용프로그램의 경우 해당 응용프로그램 제조업체에 문의하십시오.


NDS

NDS(Novell 디렉토리 서비스)는 네트워크 자원들을 계층적 트리 구조의 개체들로 논리적으로 조직하는 관계형 데이터베이스입니다.적절한 권한을 가진 경우 이러한 네트워크 자원들을 실제 위치에 상관없이 사용할 수 있습니다.NDS는 Novell 바인더리를 대체하도록 설계되었습니다.

자세한 내용은 Novell NetWare 인쇄 개념를 참조하십시오.


이름 서버

이름 서버는 호스트 이름을 IP 주소와 연결하거나 해결하는 데 사용하는 네트워크에 있는 컴퓨터입니다.DNS(Domain Name System) 서버와 WINS(Windows Internet Name Service) 서버는 이름 서버의 예입니다.


이름 지정 규칙, NetWare 개체

이 유틸리티는 NetWare 프린트 서버, 인쇄 프린터 및 인쇄 대기열 개체 이름을 7비트 ASCII(처음 127) 문자로 제한합니다.다음 지침을 따르십시오.

A부터 Z까지 대문자만

0부터 9까지의 숫자

밑줄(_), 괄호( ), 또는 하이픈(-)과 같은 제한된 특수 문자

* [ ] | \ / ? < > , " : ; <공백>등 특수 문자들은 사용하지 마십시오. * [ ] | \ / ? < > , " : ; <공백>

점(.), 플러스 부호(+) 및 등호(=)는 앞에 백슬래시(\)가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

인쇄 대기열 이름은 47자까지 허용됩니다.


이름 지정 규칙, 프린터 폴더

프린터 이름을 지정할 때에는 다음 지침을 따르십시오.

길이가 31자를 초과할 수 없음

A부터 Z까지의 대문자

a부터 z까지의 소문자

0부터 9까지의 숫자

ASCII 값이 32 미만이거나 127을 초과하는 문자들은 사용하지 마십시오.

쉼표(,)는 사용하지 마십시오.


이름 지정 규칙, 공유 이름

Microsoft의 권장 사항에 따라 이름은 7비트 ASCII(처음 127 문자) 문자로 제한됩니다.공백은 사용할 수 없습니다.다음 지침을 따르십시오.

A부터 Z까지의 대문자

a부터 z까지의 소문자

0부터 9까지의 숫자

제한되는 특수 문자: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]


네트워크 인쇄 개념

네트워크는 정보 및 프린터와 같은 자원을 공유하기 위해 연결된 컴퓨터들로 구성됩니다.클라이언트-서버 네트워크에서 클라이언트 컴퓨터들은 인쇄 작업을 각 프린터의 사용을 제어하는 전용 서버 컴퓨터로 보냅니다.피어 투 피어 네트워크에서는 전용 서버를 사용하지 않습니다.대신에 각 컴퓨터가 인쇄 작업을 프린터에 직접 보내도록 구성됩니다.

네트워크 인쇄 구성

클라이언트-서버 인쇄는 일반적으로 전용 서버를 사용하여 여러 사용자의 인쇄 작업을 관리하는 중간내지 대규모의 네트워크에서 사용됩니다.클라이언트-서버 네트워크는 Novell NetWare와 Microsoft Windows NT 서버와 같은 네트워크 운영체제(NOS)를 사용합니다.

클라이언트-서버 인쇄

피어 투 피어 인쇄는 소수의 사용자들이 프린터를 같이 사용하는 소규모 네트워크에 보다 적합합니다.피어 투 피어 네트워크에서 사용자들은 프린터에 직접 인쇄하도록 해당 Microsoft Windows 95/98, 2000 또는 NT 시스템을 구성합니다.각 사용자의 시스템에서 인쇄의 모든 면을 제어해야 하므로 시스템 성능이 약간 떨어질 수 있습니다.

피어 투 피어 인쇄

피어 투 피어 인쇄는 클라이언트-서버 네트워크에서 구성될 수 있습니다.예를 들어, 소규모 작업 그룹이 전체 기업 범위의 클라이언트-서버 네트워크에 연결되어 있어도 피어 투 피어 인쇄를 사용할 수 있습니다.

네트워크 종류(클라이언트-서버 또는 피어 투 피어)에 상관없이, 컴퓨터와 프린터는 공통 언어나 네트워크 프로토콜을 사용해야 서로 통신할 수 있습니다.가장 일반적인 프로토콜은 Novell NetWare 네트워크에 의해 널리 보급된 IPX(인터네트워크 패킷 교환)와 인터넷에 의해 널리 보급된 TCP/IP(전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜)입니다.HP JetDirect 프린트 서버는 이 프로토콜들과 기타 널리 보급된 네트워크 프로토콜들을 지원합니다.HP JetDirect 프린트 서버는 클라이언트-서버 및 피어 투 피어 인쇄를 동시에 사용하며 여러 프로토콜을 사용하여 작동하는 네트워크에서 사용할 수 있습니다.

관련 항목

IPX/SPX 개요

TCP/IP 개요

Novell NetWare 인쇄 개념


Novell NetWare 인쇄 개념

항목

소개

바인더리 및 NDS

소개

Novell NetWare는 클라이언트-서버 네트워크 운영체제입니다.NetWare 서버는 클라이언트에 네트워크 서비스(파일 저장, 보안, 인쇄 등)를 제공하는 독자적인 서버 소프트웨어를 실행합니다.NetWare 클라이언트들은 NetWare 호환 소프트웨어를 실행하여 이러한 서비스를 사용합니다.

NetWare 네트워크의 경우 인쇄 작업은 NetWare 인쇄 대기열로 스풀됩니다.프린트 서버가 인쇄 작업을 활성 프린터로 보낼 수 있을 때까지 인쇄 대기열에 인쇄 작업을 저장합니다.NetWare 인쇄를 설정하려면 프린트 서버 및 인쇄 대기열 개체를 만들어야 합니다.NetWare NDS(아래에 설명)의 경우 프린터 개체도 만들어야 합니다.

HP JetDirect 프린트 서버는 NetWare 인쇄의 경우 원격 프린터 모드와 대기열 서버 모드의 2가지 기본 모드로 작동할 수 있습니다.대기열 서버 모드에서 성능이 더 좋습니다.

주:

네트워크 프린터 설치 마법사는 원격 프린터 모드에서 인쇄하기 위한 프린터 설정을 지원하지 않습니다.

바인더리 및 NDS

NetWare는 네트워크 자원(사용자, 그룹, 서버, 프린터 등)에 대한 정의가 들어있는 데이터베이스를 사용합니다.인쇄 관련 개체를 만들면 이들은 NetWare 데이터베이스에 입력됩니다.데이터베이스는 개체 및 등록정보로 구성됩니다.

NetWare 3.x에서는 데이터베이스 구조를 바인더리라고 합니다.바인더리는 소규모 네트워크에 유용하며 서버 하나에 상주합니다.그러나 사용자가 250명을 초과하면 성능 문제가 발생합니다.이는 바인더리가 단층 파일 데이터베이스이기 때문입니다.대규모 네트워크에서 바인더리는 수천 개의 파일이 모두 루트 디렉토리 하나에 들어있는 고성능 하드 드라이브와 유사합니다.특정 파일을 찾기 위해 이 목록을 뒤진다고 상상해 보십시오.

NetWare 4.x에서 Novell은 NDS(Novell 디렉토리 서비스)를 소개했습니다.NDS는 분산 복제된 데이터베이스로 계층적 트리 구조로 조직됩니다.NDS는 전체 네트워크 서버를 지원합니다.네트워크 자원은 실제 위치에 상관없이 트리 구조로 조직됩니다.사용자가 네트워크 자원의 NDS 문맥을 알고 적절한 사용 권한을 가지고 있으면 그 자원의 실제 위치를 모르더라도 자원을 사용할 수 있습니다.

NetWare 4.x, 5.x 및 그 이후 버전에서 NDS는 바인더리 에뮬레이션을 통해 바인더리 버전의 NetWare와 호환됩니다.바인더리 에뮬레이션에서 바인더리는 NDS 컨테이너 개체 내의 NDS 트리로 통합됩니다.이 컨테이너 내의 개체들은 NetWare 3.x 클라이언트에 바인더리 개체로 나타납니다.

관련 항목

IPX/SPX 개요

네트워크 설정 항목


개체(NDS)

개체는 네트워크 자원의 특성에 관한 정보를 저장하는 NDS 구조입니다.개체는 물리적인 항목(사용자나 프린터 등)이나 논리적인 항목(그룹이나 인쇄 대기열 등)을 나타낼 수 있습니다.NDS 개체는 사용자가 다른 개체들을 조직하고 관리하도록 도와줍니다.


피어 투 피어 인쇄

각 클라이언트 컴퓨터가 프린터에 직접 인쇄하도록 설정됩니다.프린터로 보내는 인쇄 작업들을 제어하기 위한 전용 서버 컴퓨터는 사용되지 않습니다.자세한 내용은 Network 인쇄 개념를 참조하십시오.


통신 모드

통신 모드는 이 프린터에서 인쇄하기 위해 사용할 네트워크 및 프로토콜(TCP/IP, IPX/SPX)의 종류를 설명합니다.자세한 내용은 Network 인쇄 개념를 참조하십시오.


인쇄 대기열 개체

인쇄 대기열은 프린트 서버가 작업을 프린터로 전송할 때까지 인쇄 작업을 보관합니다.인쇄 대기열 개체들은 인쇄 대기열들을 논리적으로 표현한 것으로 인쇄 대기열의 등록정보를 유지하기 위해 사용됩니다(대기열을 서비스하기 위해 지정된 프린트 서버 및 프린터 등).Novell NetWare 네트워크에서는 네트워크에 있는 모든 인쇄 대기열을 위해 인쇄 대기열 개체를 만들어야 합니다.


프린트 서버 개체

프린트 서버는 인쇄 대기열에서 스풀된 인쇄 작업을 가져와서 프린터로 전송하는 컴퓨터 또는 HP JetDirect 프린트 서버 같은 장치입니다.프린트 서버 개체들은 프린트 서버들을 논리적으로 표현한 것으로 프린트 서버의 등록정보를 유지하기 위해 사용됩니다(서비스할 프린터 등).Novell NetWare 네트워크에서는 네트워크에 있는 모든 프린트 서버에 프린트 서버 개체를 만들어야 합니다.


프린터 드라이버

프린터 드라이버 화면에서는 지정한 프린터에 적합한 드라이버를 선택할 수 있습니다.다음 선택사항 중 하나를 선택해야 합니다.

알려진 드라이버 모두 표시.시스템에서 사용할 수 있는 모든 프린터 드라이버를 표시합니다.이 프린터용 드라이버를 설치하려면, 프린터 제조업체와 해당 프린터 모델을 찾아서 선택하십시오.

현재 설치된 드라이버만 표시.이 컴퓨터에 이미 설치되어 있는 프린터 드라이버들을 표시합니다.원하는 프린터 드라이버가 설치되어 있으면 그 드라이버를 선택한 후에 다음을 누르십시오.

디스크 있음을 누르십시오.디스크에서 프린터 드라이버를 설치할 수 있습니다.지정한 프린터 모델이 목록에 없고 해당 프린터 드라이버가 들어있는 디스켓이 있으면 디스크 있음을 누르십시오.화면에 나오는 지시에 따라 드라이버를 설치하십시오.

프린터 드라이버를 선택한 후에 다음을 누르십시오.


기존 드라이버로 바꿈

이 화면은 이 프린터에 대한 드라이버가 이미 있을 경우에 나타납니다.새 드라이버를 사용하면 프로그램에서 다르게 인쇄할 수 있으므로 기존 드라이버를 보존하는 기본 선택사항을 권장합니다.


프린터 이름

적절한 프린터 이름 지정 규칙을 사용하여 프린터 이름을 입력합니다.이 이름은 시스템의 프린터 폴더에서 이 프린터에 대한 프린터 아이콘을 식별하는 데 사용됩니다.프린터 폴더를 표시하려면 Windows 바탕화면에서 시작을 누르고 설정을 선택한 후에 프린터를 누르십시오.


프린터 개체

Novell NetWare 네트워크에서 프린터 개체들은 실제 프린터들을 논리적으로 표현한 것으로 프린터의 등록정보를 유지하기 위해 사용됩니다(서비스할 인쇄 대기열 등).NetWare NDS 네트워크에서는 각 프린터에 프린터 개체를 만들어야 합니다.


프린터 공유

프린터를 공유하면 다른 네트워크 사용자들이 이 컴퓨터를 통하여 이 프린터에 인쇄할 수 있습니다.이 설치 유틸리티는 Windows 2000과 Windows NT 4.0에서만 프린터 공유를 지원합니다.프린터를 공유할 시스템에서 서버 서비스를 사용할 수 있어야 합니다.

다음 선택사항 중 하나를 선택해야 합니다.

공유 안함:이 컴퓨터가 피어 투 피어 인쇄를 하도록 설정하고, 다른 네트워크 사용자들이 이 컴퓨터를 통하여 프린터를 사용하는 것을 원하지 않으면 이 선택사항을 선택하십시오.

공유:이 컴퓨터를 클라이언트-서버 인쇄를 위한 서버로 설정하려면 이 선택사항을 선택하십시오.네트워크 클라이언트들이 이 컴퓨터를 통하여 프린터에 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다.이 선택사항을 선택하면 다음 항목들을 지정해야 합니다.

공유 이름:공유 이름을 지정해야 합니다.프린터 공유 이름은 클라이언트가 공유 프린터를 사용할 때 사용하는 이름입니다.Windows 3.x 및 MS-DOS 클라이언트들이 이 프린터를 사용할 수 있도록 하려면 8자 이하를 입력하십시오(예를 들면 mrktng01).Windows 95/98 클라이언트의 경우에는 12자 이하를 입력하십시오.

클라이언트 드라이버 지원

Windows 95/98 드라이버 설치.Windows 95/98 클라이언트에 자동으로 다운로드할 Windows 95/98 프린터 드라이버를 이 컴퓨터에 설치하려면 이 선택사항을 선택하십시오.이 선택사항을 선택하면 이 드라이버가 어디에 있는지 파악해야 합니다.프린터 설정을 완료하면 드라이버 위치를 묻는 메시지가 나옵니다.

기본값으로 이 컴퓨터에서 Windows 95/98 프린터 드라이버를 설치하지 않는다고 설정되어 있습니다.

Windows NT 4.0 드라이버 설치(이 선택사항은 Windows 2000에서만 나옴):Windows NT 4.0 클라이언트에 자동으로 다운로드할 Windows NT 프린터 드라이버를 이 컴퓨터에 설치하려면 이 선택사항을 선택하십시오.이 선택사항을 선택하면 이 드라이버가 어디에 있는지 파악해야 합니다.프린터 설정을 완료하면 드라이버 위치를 묻는 메시지가 나옵니다.

기본값으로 이 컴퓨터에서 Windows NT 4.0 프린터 드라이버를 설치하지 않는다고 설정되어 있습니다.

공유를 선택하고 위의 항목을 지정하면 Windows 2000에 위치 및 설명 대화 상자가 나타나 프린터에 대한 더 자세한 내용을 지정할 수 있습니다.


위치 및 설명
위치 및 설명(Windows 2000만 해당)

이 화면은 Windows 2000 시스템의 프린터 공유 대화 상자에서 공유를 선택하면 나타납니다.이 화면을 사용하여 프린터의 위치 및 설명을 지정할 수 있습니다.2개의 필드는 선택사항이며 Windows 2000 클라이언트에서 프린트 검색에 사용합니다.위치 및 설명 필드는 모두 요약 화면과 시험 페이지에 표시됩니다.

위치

위치 필드는 256자 길이이며 location1/location2/location3 형식으로 프린터 위치를 지정하기 위해 사용합니다.예를 들어 Building 2, Section 3 위치를 B2/S3로 지정할 수 있습니다. 필드 구분자는 "/"입니다.

설명

설명 필드는 최대 256자 길이의 자유 형식 필드입니다.


HP JetDirect 구성 페이지 인쇄

HP JetDirect 구성 페이지를 인쇄하려면 HP JetDirect 하드웨어 설치 안내서나 프린터 설명서를 참조하십시오.

HP JetDirect 외장 프린트 서버의 경우 프린트 서버의 테스트 단추를 눌렀다가 놓으십시오.


대기열 서버 모드

대기열 서버 모드에서 HP JetDirect 프린트 서버는 Novell NetWare 프린트 서버의 기능을 오프로드합니다.HP JetDirect 프린트 서버는 NetWare 서버에 있는 인쇄 대기열을 사용하여 인쇄 작업을 프린터로 복사합니다.Novell NetWare 프린트 서버 소프트웨어를 실행하는 전용 컴퓨터는 필요하지 않습니다.


원격 프린터 모드

원격 프린터 모드에서 Novell NetWare 프린트 서버 기능은 컴퓨터에 있으며 HP JetDirect 프린트 서버는 단순한 프린터의 역할을 합니다.HP JetDirect 프린트 서버는 NetWare 프린트 서버에 열린 링크를 유지합니다.고유 소프트웨어를 실행하는 NetWare 프린트 서버는 인쇄 작업을 프린터로 보냅니다.


네트워크 통신 모드 설정

프린터를 식별한 후에 프린터의 통신 모드를 지정하고, 그 모드에 맞는 적절한 네트워크 매개변수를 설정해야 합니다.통신 모드 선택에 대한 도움말이 필요하면 아래에 나열된 통신 모드를 선택하십시오.

주:

네트워크 프린터 설치 유틸리티는 시스템 설정을 감지하고 권장 통신 모드를 제공하지만 원한다면 다른 모드를 선택할 수 있습니다.유효한 선택사항만 나타납니다.

설치를 완료하기 전에는 지정한 매개변수 값이 프린터에 구성되지 않습니다.

Windows TCP/IP

Windows IPX/SPX

Novell(NDS)(대기열 서버 모드만 해당)

Novell(바인더리)(대기열 서버 모드만 해당)

Windows TCP/IP

TCP/IP 네트워크에서 이 프린터를 사용하는 경우 프린터는 적절한 TCP/IP 매개변수로 구성되어야 합니다(TCP/IP 매개변수에 대한 자세한 내용은 TCP/IP 개요 참조).선택사항은 감지된 TCP/IP 설정에 따라 달라집니다.

프린터에 적절한 TCP/IP 설정이 없는 경우

프린터의 올바른 IP 주소, 올바른 서브넷 마스크 및 게이트웨이의 올바른 IP 주소를 제시된 필드에 입력하십시오.값을 지정하기 전에 네트워크 관리자와 상의해야 합니다.

설치 유틸리티가 TCP/IP 매개변수를 자동으로 입력하게 하려면 권장 설정을 누르십시오.

기본 포트 이름 사용 확인란(Windows NT 및 2000만 해당)

프린터에 기본 포트 설정을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오.이 확인란을 선택하지 않으면 네트워크 통신 모드 설정 마법사 화면 다음에 나타나는 마법사 화면은 포트 이름 대화 상자입니다.

주의:

프린터를 다른 네트워크에 연결할 경우 이 유틸리티가 권장하는 TCP/IP 설정은 전역에서 고유하지 않을 수 있으며 다른 장치들과 충돌할 수도 있습니다.다른 TCP/IP 네트워크에 연결할 때에는 주의해야 합니다.

프린터에 이미 적절한 TCP/IP 설정이 있는 경우

현재 TCP/IP 설정이 표시됩니다.값을 변경하려면 설정 변경을 누르십시오.

주의:

적절한 TCP/IP 설정을 바꾸면 다른 사용자들이 사용하지 못할 수도 없습니다.적절한 설정을 바꾸기 전에 네트워크 관리자와 상의하십시오.

주:

TCP/IP 매개변수가 HP Web JetAdmin과 같은 관리 소프트웨어에 의해 암호로 보호되는 경우 설정 변경 단추를 사용할 수 없습니다.

Windows IPX/SPX

Windows 네트워킹에 IPX 프로토콜을 사용하는 Windows IPX/SPX 통신 모드가 적용됩니다.(IPX/SPX 프로토콜에 대한 자세한 내용은 IPX/SPX 개요를 참조하십시오.)이 통신 모드에서는 매개변수를 설정할 필요가 없습니다.다음을 눌러 계속합니다.

기본 포트 이름 사용 확인란(Windows NT 및 2000만 해당)

프린터에 기본 포트 설정을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오.이 확인란을 선택하지 않으면 네트워크 통신 모드 설정 마법사 화면 다음에 나타나는 마법사 화면은 포트 이름 대화 상자입니다.

Novell (NDS)(대기열 서버 모드만 해당)

주:

Windows 95 또는 Windows NT용 Novell NetWare 클라이언트가 설치되어 있어야 합니다.대기열 서버 모드만 지원됩니다.

이 프린터를 Novell NetWare NDS 네트워크에서 사용할 경우 NetWare 서버에 적절한 NDS 개체들이 구성되어 있어야 합니다.(자세한 내용은 Novell NetWare 인쇄 개념를 참조하십시오.)선택사항은 설치 유틸리티가 감지한 기본 설정에 따라 다릅니다.

프린터에 적절한 NDS 설정이 없는 경우

1	올바른 프린트 서버 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.프린트 서버 개체 이름은 30자까지 허용됩니다.

2	프린트 서버 문맥을 입력하십시오.문맥을 찾아보려면 찾아보기를 누르십시오.

3	적절한 프린터 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.프린터 개체 이름은 30자까지 허용됩니다.

4	프린터 문맥을 입력하십시오.문맥을 찾아보려면 찾아보기를 누르십시오.

5	이 항목들을 지정한 후에 다음을 눌러 인쇄 대기열 개체를 지정하십시오.

6	올바른 인쇄 대기열 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.인쇄 대기열 개체 이름은 47자까지 허용됩니다.

7	인쇄 대기열 문맥을 입력하십시오.문맥을 찾아보려면 찾아보기를 누르십시오.

8	목록에서 인쇄 대기열의 적절한 볼륨을 선택합니다.

9	다음을 눌러 계속합니다.

프린터에 적절한 NDS 설정이 있는 경우

1	표시된 NDS 설정을 검토한 후에 다음을 눌러서 인쇄 대기열 개체를 지정합니다.

2	올바른 인쇄 대기열 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.인쇄 대기열 개체 이름은 47자까지 허용됩니다.

3	인쇄 대기열 문맥을 입력하십시오.문맥을 찾아보려면 찾아보기를 누르십시오.

4	목록에서 인쇄 대기열의 적절한 볼륨을 선택합니다.

5	다음을 눌러 계속합니다.

주:

기존 프린트 서버나 프린터 이름을 입력할 수 있지만 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

Novell(바인더리)(대기열 서버 모드만 해당)

주:

Windows 95 또는 Windows NT용 Novell NetWare 클라이언트가 설치되어 있어야 합니다.대기열 서버 모드만 지원됩니다.

이 프린터를 바인더리 연결(NetWare 3.x, 바인더리 에뮬레이션을 갖춘 NetWare 4.x 또는 NetWare 5.x)로 사용할 경우 적절한 NDS 개체들이 바인더리에 만들어져야 합니다. (자세한 내용은 Novell NetWare 인쇄 개념를 참조하십시오.)바인더리 개체를 만들려면 관리자로 로그인하거나 관리자 권한이 있어야 합니다.제시된 필드에 다음 바인더리 개체들을 입력하십시오.

프린트 서버:올바른 프린트 서버 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.프린트 서버 개체 이름은 30자까지 허용됩니다.

인쇄 대기열:올바른 인쇄 대기열 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.인쇄 대기열 개체 이름은 47자까지 허용됩니다.

대기열 볼륨:목록에서 인쇄 대기열의 적절한 볼륨을 선택합니다.

주:

기존 프린트 서버나 프린터 이름을 입력할 수 있지만 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

주:

Novell NetWare 3.x 네트워크의 경우 볼륨은 항상 SYS: 볼륨입니다.

이 매개변수들을 설정한 후에 다음을 눌러 계속합니다.

관련 항목

네트워크 설정 항목


포트 이름

주:

포트 이름 대화 상자는 Windows NT와 Windows 2000에서만 나타납니다. 이 대화 상자는 네트워크 통신 모드 설정 대화 상자에서 기본 포트 이름 사용 확인란을 선택하고 IP 또는 IPX 통신 모드를 선택한 경우에만 나타납니다.

설치할 프린터 용으로 만들려는 네트워크 포트 이름을 지정할 수 있습니다.포트 이름은 프린터 등록 정보에서 포트를 식별하기 위해 사용됩니다.

유효한 포트 이름은 최대 63자 길이로 모든 문자를 사용할 수 있습니다.포트 이름은 고유해야 합니다.포트 이름은 요약 화면과 시험 페이지에 표시됩니다.


서브넷 마스크

서브넷 구성이 사용되는 경우 서브넷 마스크는 TCP/IP 네트워크를 여러 서브넷으로 나누는 데 사용하는 메커니즘입니다.서브넷을 구성하면 대규모 네트워크를 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.서브넷 마스크의 형식은 IP 주소(n.n.n.n)와 유사합니다.여기서 n은 0에서 255까지의 숫자입니다. 서브넷 마스크가 지정되지 않으면 일반적으로 컴퓨터에 지정된 서브넷 마스크가 사용됩니다.

IP 주소에 적용된 서브넷 마스크는 네트워크/서브넷을 식별하기 위해 사용되는 IP 주소의 부분과 개별 호스트 노드들을 식별하기 위해 사용되는 부분을 지정합니다.자세한 내용은 서브넷을 참조하십시오.


권장 IP 설정

프린터가 적절한 IP 주소로 제대로 구성되지 않아 사용자가 권장 설정 단추를 누르면 설치 유틸리티는 APIPA(Automatic Private IP Addressing) 프로토콜을 사용하여 다음 IP 매개변수 값을 권장합니다.

IP 주소

서브넷 마스크

게이트웨이

주:

Microsoft의 APIPA 프로토콜은 Windows 98 및 Windows 2000 Server에서 구현됩니다.

주의:

프린터를 다른 네트워크에 연결할 경우 이 유틸리티가 권장하는 TCP/IP 설정은 전역에서 관리되지 않을 수 있으며 나중에 다른 장치들과 충돌할 수도 있습니다.다른 TCP/IP 네트워크에 연결할 때에는 주의해야 합니다.

관련 항목

TCP/IP 개요


지원 요건

시스템

운영체제:Windows 95/98, Windows NT 4.0 또는 Windows 2000 시스템

Novell NetWare 네트워크: Windows 95/98, Windows NT 4.0 또는 Windows 2000용 Novell NetWare 클라이언트가 설치되어 있어야 합니다.

Microsoft 네트워크: Microsoft IP 또는 IPX 프로토콜과 클라이언트 서비스가 실행되어야 합니다.

비디오 디스플레이:

화면 해상도:최소 VGA(640x480)

색상:최소 256

주:

프린터를 찾는 동안 시스템의 속도와 네트워크의 크기에 따라 성능에 상당한 변화가 있을 수 있습니다.

프린터

프린터는 지원되는 HP JetDirect 프린트 서버를 통해 네트워크에 연결되어야 합니다.현재 지원되는 HP JetDirect 프린트 서버 목록 및 해결책에 대해서는 HP 웹사이트(http://www.hp.com/go/networkprinting)를 참조하십시오.

프린터 드라이버가 이 유틸리티가 사용하는 포트 모니터 소프트웨어와 호환되고 Microsoft 프린터 설치 파일 형식(.INF)을 지원하는 한 설치 유틸리티를 HP 및 다른 회사 프린터와 함께 사용할 수 있습니다.

Novell NetWare 네트워크:설치 유틸리티는 대기열 서버 모드에서만 프린터 설정을 지원합니다.원격 프린터 모드는 지원되지 않습니다.

공유

이 마법사는 Windows 2000과 Windows NT 4.0에서만 프린터 공유를 지원합니다.

프린터를 공유할 시스템에서 서버 서비스를 사용할 수 있어야 합니다.


TCP/IP 개요

항목

IP 주소 개념

서브넷

게이트웨이

프린터에서 IP 주소 구성

TCP/IP(전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜)는 데이터가 네트워크 장치로 전달되는 방식을 정의하도록 설계된 프로토콜 스위트입니다. TCP/IP는 가장 인기 있는 프로토콜 세트로 급속히 성장하고 있습니다.이 프로토콜은 당초 네트워크 간 즉 인터넷 통신을 위해 만들어졌습니다.인터넷 및 월드 와이드 웹의 성장과 함께 TCP/IP의 사용도 늘고 있습니다.

IP 주소

TCP/IP 네트워크에서 모든 호스트(워크스테이션 또는 노드)에는 고유한 IP 주소가 필요합니다.이 주소는 네트워크와 그 네트워크에 있는 특정 호스트들을 식별하기 위해 사용되는 소프트웨어 주소입니다.IP 주소는 n.n.n.n 형식의 4바이트(32비트) 숫자로 구성되는데, 여기서 n은 0에서 255까지의 숫자로 구성됩니다. 이것을 10진 점 표기법 또는 점 표기법이라고 합니다.

각 IP 주소는 네트워크 부분과 호스트 부분의 2부분으로 구분됩니다.

주:

IP 주소를 지정할 때에는 항상 IP 주소 관리자와 상의해야 합니다.주소를 잘못 설정하면 다른 네트워크 장치를 방해하거나 사용할 수 없습니다.

IP 주소:네트워크 부분

IP 주소의 네트워크 부분(네트워크 주소)은 지역적으로나 전역적으로 관리할 수 있습니다.지역적으로 관리한다는 것은 고립형 네트워크의 경우 IP 주소를 지역적으로 만들어 지정할 수 있다는 것을 의미합니다.그러나 다른 네트워크(전역 인터넷 또는 월드 와이드 웹 등)에 연결하려면 네트워크 주소는 버지니아주 노포크시에 소재한 InterNIC로 알려진 조직에서 관리되어야 합니다.InterNIC는 전미 과학재단과의 계약에 따라 인터넷 주소 및 도메인을 전역으로 관리합니다.InterNIC가 한 조직에 네트워크 주소를 지정하면 그 조직은 그 조직의 네트워크에 연결된 모든 장치와 호스트에 번호를 적절히 부여할 책임이 있습니다.

서로 통신하는 모든 호스트들은 동일한 네트워크 주소를 가져야 합니다.

주의:

네트워크에서 IP 주소들을 지역적으로 관리할 경우 전역 인터넷이나 월드 와이드 웹과 같은 다른 네트워크에 연결해서는 안됩니다.

IP 주소:호스트 부분

IP 주소의 호스트 부분은 네트워크에 있는 각 호스트를 고유하게 식별합니다.몇몇 호스트들이 동일한 네트워크 주소를 공유할 수는 있지만 각 호스트의 호스트 부분은 고유해야 합니다.

IP 주소 구조 및 클래스

전역으로 관리되는 주소의 경우 InterNIC는 A, B 및 C 클래스 등 세 종류의 네트워크 주소를 조직에 지정합니다. 아래 표처럼 이 클래스들은 IP 주소(n.n.n.n)를 네트워크 주소와 호스트 주소로 사용되는 부분들로 각각 정의합니다.

네트워크 클래스	n. (첫째 바이트)	n. (둘째 바이트)	n. (셋째 바이트)	n (넷째 바이트)
A	네트워크	호스트	호스트	호스트
B	네트워크	네트워크	호스트	호스트
C	네트워크	네트워크	네트워크	호스트
한 조직에 지정된 클래스와 네트워크 주소는 그 조직의 네트워크에 연결될 수 있는 호스트의 최대 수를 정의합니다. A 클래스 주소를 지정한 경우 네트워크에 1천6백만 개 이상의 호스트를 보유할 수 있습니다.B 클래스 주소의 경우 최고 65,534개의 호스트를 보유할 수 있습니다.C 클래스 주소의 경우 최고 254개의 호스트를 보유할 수 있습니다(0 및 255의 호스트 주소 값은 예약됨).

서브넷

IP 주소의 네트워크 주소 부분이 한 조직에 지정되면 그 조직 내에 네트워크가 둘 이상 제공되지 않습니다.지역 네트워크 관리자들은 한 네트워크를 몇 개의 다른 하위 네트워크로 분할하기 위해 서브넷을 사용합니다.한 네트워크을 여러 서브넷으로 분할하면 성능이 향상되고 네트워크 통신량 제어가 향상됩니다.

서브넷을 만들기 위해 IP 네트워크 관리자는 IP 주소의 호스트 부분의 일부를 사용하여 서브넷 번호들을 지정합니다.

서브넷 마스크

서브넷 마스크는 한 네트워크를 여러 서브넷으로 나누는 데 사용하는 메커니즘입니다.서브넷 마스크의 형식은 IP 주소(n.n.n.n)와 유사합니다여기서 n은 0부터 255까지의 숫자입니다.

주:

서브넷 마스크는 잘 작성해야 합니다.2진 비트로 변환하였을 때 1 왼쪽에 0이 올 수 없습니다.예를 들면 255.255.0.0(11111111111111110000000000000000)은 허용되지만 255.253.0.0(11111111111111010000000000000000)은 허용되지 않습니다.또한 255.255.255.255 및 0.0.0.0

서브넷 마스크는 IP 주소와 비교되고 주소의 어느 부분이 네트워크와 서브넷 주소에 적용되는지, 어느 부분이 호스트용인지를 식별합니다.예를 들면, Hewlett-Packard는 A 클래스 네트워크 주소 '15'로 지정되었습니다(아래 예 참조).HP는 둘째 바이트를 호스트 주소로 사용하는 대신에 서브넷으로 사용하고 셋째 및 넷째 바이트를 호스트로 사용하도록 선택할 수 있습니다.이렇게 하려면 255.255.0.0 서브넷 마스크가 사용됩니다.이와 같이 주소를 지정하면 각 장치는 자체 서브넷에서 고유하게 식별되지만 HP는 지정된 주소 공간을 위반하지 않으면서 최고 254개까지의 서브네트워크를 통합할 수 있습니다.

예

HP 클래스 A 네트워크	15. (첫째 바이트)	n. (둘째 바이트)	n. (셋째 바이트)	n (넷째 바이트)
HP 서브넷 마스크	255.	255.	0.	0
HP 서브넷 1	15.	1.	호스트.	호스트
HP 서브넷 2	15.	2.	호스트.	호스트
IP 게이트웨이

게이트웨이는 통신 프로토콜, 데이터 서식화, 구조, 또는 아키텍처 등이 유사하지 않은 두 네트워크를 연결하는 라우터 또는 컴퓨터입니다.게이트웨이는 데이터 패킷을 다시 압축하여 대상 네트워크의 데이터 패킷에 맞게 바꿉니다.네트워크가 서브넷으로 나누어지면 게이트웨이는 네트워크 통신량을 제어하기 위해 한 서브넷을 다른 서브넷과 분리하는 데 종종 사용됩니다.

기본 게이트웨이

게이트웨이가 사용되는 경우 일반적으로 서브넷 간에 패킷을 옮기는 데 사용되는 게이트웨이의 IP 주소를 사용자가 지정합니다.게이트웨이가 여러 개 있는 경우 기본값으로 사용할 가장 가까운 게이트웨이를 지정합니다.

프린터에서 IP 주소 구성

네트워크 프린터 설치 유틸리티로 새 프린터의 IP 주소를 구성할 수 있습니다.또한 BootP, DHCP, 텔넷 등 다양한 방법으로 프린터의 IP 주소를 구성할 수 있습니다.또한 지원되는 웹 브라우저를 사용하여 프린트 서버에 있는 내장된 웹 서버에 접근할 수 있습니다(최신 HP JetDirect 펌웨어가 필요함).

BootP(Bootstrap Protocol: 부트스트랩 프로토콜)

BootP 는 네트워크 서버에서 IP 주소와 기타 TCP/IP 매개변수를 자동으로 다운로드하는 데 사용되는 부트스트랩 프로토콜입니다.프린터를 켜면 HP JetDirect 프린트 서버가 부트 요청을 동시 전송합니다.BootP 서버가 제대로 설정된 경우 매개변수들을 네트워크를 통해 JetDirect 프린트 서버에 전송합니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol: 동적 호스트 구성 프로토콜)

DHCP는 네트워크 서버에서 IP 주소를 자동으로 다운로드한다는 점에서 BootP와 유사합니다.그러나 DHCP 서버는 고정된 IP 주소들을 유지하며, IP 주소 하나만 프린트 서버에 대여합니다.프린터를 껐다가 다시 켤 때마다 DHCP 서버는 계속하여 동일한 IP 주소를 지정하려고 하지만 JetDirect 프린트 서버에 동일한 IP 주소가 지정된다는 보장은 없습니다.

텔넷

텔넷은 여러 TCP/IP 컴퓨터 시스템에서 제공되는 서비스 유틸리티입니다.텔넷을 사용하면 JetDirect 프린트 서버에 로그인하여 TCP/IP 매개변수들을 구성할 수 있습니다.텔넷을 사용하려면 프린트 서버의 IP 주소가 이미 구성되어 있어야 합니다.HP JetDirect 프린트 서버는 공장에서 출하되면 전원을 켜고 나서 2분 만에 기본 IP 주소 192.0.0.192를 가집니다.

내장된 웹 서버

지원되는 웹 브라우저 유틸리티(Microsoft Internet Explorer 또는 Netscape Navigator 등)를 사용하여 선택된 HP JetDirect 프린트 서버에 있는 내장된 웹 서버에 접근할 수 있습니다.내장된 웹 서버에 최초로 접근하려면 프린트 서버의 IP 주소가 이미 구성되어 있어야 합니다.HP JetDirect 프린트 서버는 공장에서 출하되면 전원을 켜고 나서 2분 만에 기본 IP 주소 192.0.0.192를 가집니다.

Arp -s

Arp -s와 ping 명령을 JetDirect 장치의 IP 주소 구성에 사용할 수 있습니다.

관련 항목

네트워크 설정 항목

대규모 IP 네트워크에 프린터 추가


문제 해결

설치 유틸리티에서 '검사 페이지가 올바로 인쇄되었습니까?'라는 메시지가 나왔을 때 아니오를 누르면, 설치 유틸리티는 프린터에 대한 네트워크 통신 검사를 다시 합니다.통과 또는 실패 메시지가 보고됩니다.

통과	프린터가 검사 패킷을 수신하고 제대로 응답했습니다.프린터가 검사 페이지를 인쇄하지 않으면 다음 사항을 확인하십시오. 프린터가 켜져 있고 인쇄 준비가 되어 있는지 확인합니다. 프린터에 용지가 있는지 확인합니다. HP JetDirect 외장 프린트 서버의 경우 프린트 서버가 켜져 있고 병렬 케이블이 프린트 서버 및 프린터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. HP JetDirect 구성 페이지를 직접 인쇄할 수 있습니다. 또한 다음 사항을 수행해 보십시오. 1 프린터를 껐다가 다시 켭니다. 2 HP JetDirect 프린트 서버를 제조시 기본값으로 다시 설정한 후에 다시 설치해보십시오.
실패	프린터가 검사 패킷을 수신하지 않았거나 프린터가 응답하지 않았습니다.다음 사항을 확인하십시오. HP JetDirect 프린트 서버가 네트워크에 제대로 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인합니다. HP JetDirect 구성 페이지를 직접 인쇄할 수 있습니다. 프린트 서버의 네트워크 주소를 실수로 바꾸지 않았는지 확인합니다. 네트워크 케이블이 손상되지 않고 제대로 연결되어 있으며 네트워크가 제대로 작동되고 있는지 확인합니다. 또한 다음 사항을 수행해 보십시오. 1 프린터를 껐다가 다시 켭니다. 2 HP JetDirect 프린트 서버를 제조시 기본값으로 다시 설정한 후에 다시 설치해보십시오.
관련 항목

대규모 IP 네트워크에 프린터 추가


볼륨, NetWare

볼륨은 최상위 NetWare 파일 시스템에서 사용하도록 포맷된 논리적 분할 영역입니다.NetWare 서버는 하나 이상의 볼륨으로 분리됩니다.각 볼륨은 하위 디렉토리나 파일을 포함하는 디렉토리들로 나눌 수 있습니다.

사용자에게 볼륨은 독립형 시스템의 하드 디스크와 유사하게 보입니다.NetWare NDS에서 볼륨은 하드 디스크 하나에 상주하거나 여러 하드 디스크에 상주할 수 있습니다.


공유 프린터 설치 프로그램

이 화면은 Windows NT 및 Windows 2000의 프린터 공유 대화 상자에서 공유를 선택한 경우에만 나타납니다.이 화면은 다른 네트워크 컴퓨터(클라이언트)에 공유 프린터를 설치하는 쉽고 빠른 방법을 제공합니다.

이 선택사항을 선택하면 네트워크 클라이언트의 컴퓨터에 이 프린터를 설치할 수 있는 프로그램(.EXE 파일)이 만들어 집니다.아래와 같은 2가지 방법으로 사용자가 프로그램을 사용할 수 있습니다.

프로그램을 전자 우편에 첨부하여 사용자에게 보내거나,

사용자가 액세스할 수 있는 공유 디렉토리에 프로그램을 놓습니다.

사용자가 이 파일을 실행하면 클라이언트 워크스테이션의 프린터 폴더에 공유 프린터가 추가됩니다.

관련 항목

프린터 공유

이름 지정 규칙, 공유 이름