无帮助可用。


使用本端口打印的设备其 LAN 硬件（HW）地址。


与本设备关联的 IPX 网络号。00000000 相等于本地子网。


键入与本端口连接的设备所使用的社区名称。仅在 SNMP 启用时才启用。


输入 RAW 协议的特定设定值。


本端口名称。


选择本端口应当使用的协议。


键入与本端口连接的设备使用的设备索引。仅在 SNMP 启用时才启用。


键入供本端口使用的 QName。启用方法是单击“协议”组中带 LPR 标签的单选钮。


本端口名称。


选择本端口应当使用的协议。LPR 协议。


选择本端口应当使用的协议。RAW 数据协议。


键入供本端口使用的 QName。启用方法是单击“协议”组中带 LPR 标签的单选钮。


键入 LPR 协议的特定设定值。 启用方法是单击“协议”组中带 LPR 标签的单选钮。


检查与本端口连接的设备是否支持 SNMP。


键入与本端口连接的设备所使用的设备索引。仅在 SNMP 启用时才启用。


使用本端口打印的设备其 LAN 硬件（HW）地址。


键入与本端口连接的设备所使用的社区名称。仅在 SNMP 启用时才启用。


用于打印到本端口的 Berkeley Sockets 端口号码。


检查与本端口连接的设备是否支持 SNMP。


用于打印到本端口的 Berkeley Sockets 端口号码。


配置所有 Hewlett-Packard Standard IPX/SPX 端口监视器端口。


添加 Hewlett-Packard Standard IPX/SPX 端口。


添加 Hewlett-Packard Standard IPX/SPX 端口。


添加 Hewlett-Packard Standard IPX/SPX 端口。


查看并修改 Hewlett-Packard Standard IPX/SPX 端口设定值。


添加 Hewlett-Packard Standard IPX/SPX 端口。


打印作业失败时，数字式读出框显示超时前的分钟数。


打印作业失败时，数字式读出框显示超时前的分钟数。


打印出现失败前允许较短的超时时间。


键入打印失败前的超时时间。


打印失败前允许较长的超时时间。


检查时，计算机将定时查询每一台设备的状态信息。


键入打印失败前的超时时间。


端口设定值