Copyright: Copyright � 1999 Hewlett-Packard Co.


在大型 IP 网络上添加打印机

如果跨路由器或网关（即它们不是您的本地网络）添加打印机，则通过该实用程序识别打印机可能有困难：

_	路由器可能不通过打印机的 LAN 硬件地址。

如果您在本地网络上有多台新打印机，则使用默认 IP 地址 (192.0.0.192) 来识别打印机将不能保证选择正确的打印机。

要使用该实用程序来设置打印机，按以下说明进行：

1	执行下列事项之一：

将打印机移动到您计算机的本地网络上，（如果使用外置式 HP JetDirect 打印服务器，则可选择只移动打印服务器）或

在与打印机的本地网络连接的计算机上使用此实用程序

2	通过此实用程序标识打印机,并配置与打印机的最终网络位置相匹配的 IP 参数。

3	如有必要，将打印机（或 HP JetDirect 外置式打印服务器）返回到它的最终网络位置。

4	要在其它计算机上安装该打印机，请执行以下项目之一：

对于直接打印到该打印机的其它计算机或服务器，请使用这个实用程序来配置每一台计算机或服务器，或

对于通过共享系统或 Novell NetWare 服务器打印到这台打印机的 Windows 客户机，请使用“打印机”文件夹中客户系统的“添加打印机”实用程序，或使用为这台打印机创建的共享打印机安装程序。

说明：

当使用这个实用程序在 Windows NT 和 Windows 2000 安装打印机，并只有在打印机共享对话框中选择“共享”时，才能创建这台打印机共享打印机安装程序。

相关主题

按地址标识打印机

TCP/IP 概述


结合

结合是 NetWare 3.x 文件服务器唯一使用的 Novell NetWare 数据库，NetWare 4.x 和 5.0 文件服务器可对其仿真。结合的特征在于它是代表网络资源（如打印机）的对象之平面式数据库。在 NetWare 4.x 中，分层式数据库（NDS）设计来替代结合。

有关更多信息，请参阅 Novell NetWare 打印概念。


浏览 NDS 树

浏览 Novell NDS 树屏幕显示 NDS 树（或目录树）。该树显示如何在逻辑上组织 NDS 容器对象（如组织的单位、团体、国家等等）。

要展开或折叠该树，单击加号（+）或减号（-）图标。

要设置 NDS 打印服务器、打印机、或打印队列对象的上下文，突出显示需要的容器对象，然后单击确定。

说明：

要为对象设置上下文，则必须对树上所有的对象和属性具有管理员权限，或者在您要放置对象的特定 NDS 上下文中有创建权。

相关主题

Novell NetWare 打印概念


改变 IP 设置

尽管您的打印机可能配置了有效的 TCP/IP 网络参数，改变设置屏幕仍允许您改变一项或多项设置：

IP 地址

子网掩码

网关

相关主题

TCP/IP 概述


客户服务器打印
客户-服务器打印

客户计算机将打印作业发送到控制各台打印机的使用的专用服务器计算机。有关更多信息，请参见网络打印概念。


目录：
安装网络打印机联机帮助

此安装实用程序让您能快速设置网络打印机。该打印机必须开启，并且通过 HP JetDirect 打印服务器连接到网络。

目录：

网络设置主题提供选取的网络打印主题的概述。

安装实用程序帮助屏幕让您访问选取屏幕的联机帮助。

支持要求识别此实用程序的支持信息。

网络设置主题：

网络打印概念

网络打印配置

在大型 IP 网络上添加打印机

TCP/IP 概述

IP 地址概念

子网

网关

配置打印机的 IP 地址

IPX/SPX 概述

IPX/SPX 协议集

IPX/SPX 地址概念

IPX 封装和帧类型

Novell NetWare 打印概念

简介

结合和 NDS

安装实用程序帮助屏幕：

安装网络打印机

从列表标识打印机

按地址标识打印机

标识打印机：选择端口

设置网络通信模式

建议使用的 IP 设置

改变 IP 设置

浏览 NDS 树

MS-DOS 打印

端口名称

打印机驱动程序

替换现有驱动程序

打印机名称

打印机共享

位置和说明

共享打印机安装程序

完成安装

故障排除


上下文，NDS

一个对象的NDS 上下文是它在“NDS 目录”树中的路径名称（或位置）。和目录、子目录及文件结构一样，一个NDS 对象的上下文将指定该对象位于容器对象的分层式结构。然而，NDS 对象的路径名称通常指定为从该对象到“目录”树的根。

在输入对象的上下文时，可以使用键入或无键入的格式。例如，若打印机 myprinter 的上下文为  mydepartment.mycompany：

键入完全合格的上下文是：
OU=mydepartment.O=mycompany

（此处的 OU 是“组织单位”容器，而 O 是“团体”容器。）

无键入的条目为：
 mydepartment.mycompany.


厂家默认设置，HP JetDirect

要将 HP JetDirect 外置式打印服务器复位到厂家默认设置，断开电源线，然后在连接其电源线并等候打印服务器重新初始化的同时，按打印服务器上的“测试”按钮。

要复位 HP JetDirect 内置式打印服务器，则执行打印机的冷复位并等候打印服务器重新初始化。（对于大多数 HP LaserJet 打印机型号，在接通电源时，按打印机控制面版上的“执行”按钮。对于其它打印机，参阅打印机手册。）

警告：

复位打印机可能清除打印机的所有设置。


完成安装

完成屏幕汇总了您已设置打印机的配置值。应该在单击完成以前校验这些设置。您有下列选项：

单击完成以接受配置值。

单击上一步以改变配置值。

单击取消以退出安装实用程序而并不设置配置值。

说明：

完成时，“HP 安装网络打印机向导”将打印测试页（默认设置）。您可启用或停用打印测试页。测试页将校验至打印机的打印路径确已建立妥当。根据默认设置，将启用打印测试页。要停用它，单击复选框以清除它。


网关

网关是连接两个不相似网络（例如，不同的通信协议、数据格式、结构或体系结构）的路由器或计算机。当网络划分为子网络时，经常使用网关将一个子网与另一个子网隔离，以便控制网络流量。要获取更多信息，参见网关。

在 TCP/IP 网络上，各台网络设备经常用最接近网关的 IP 地址配置。如果系统上没有任何网关，则通常使用您计算机的 IP 地址。


HP JetDirect 打印服务器

HP JetDirect 打印服务器是将打印机直接连接网络的 Hewlett-Packard 网络附件。直接连接网络提供位置上的灵活性和打印机的最大性能。

HP JetDirect 内置式打印服务器插卡用于有输入/输出插槽的 HP 打印机。HP JetDirect 外置式打印服务器可用于几乎所有有并行端口的打印机 。

HP JetDirect 打印服务器支持所有通用的网络拓扑结构和协议。


HP 子网 1

用地址的第二个字节来指定子网的示例。


HP 子网 2

用地址的第二个字节来指定子网的示例。


硬件、MAC 或工作站地址
硬件、MAC 或站地址

硬件地址、也叫 MAC（介质访问控制）或站地址是唯一标识网络上各节点或设备的链接层地址。按 IEEE 802.3 网络标准定义，它是一个 12 位的十六进制数字（例如，001083123ABC）。硬件地址由设备经销商指定。

HP 为每台 HP JetDirect 打印服务器指定一个唯一的硬件地址。通过打印 HP JetDirect 配置页，可确定您的 HP JetDirect 打印服务器的硬件地址。

对于 HP JetDirect 外置式打印服务器，地址也包括在打印服务器的标签上。


IP 地址

IP（网际协议）唯一地标识 TCP/IP 网络上的各台设备。它是一个四字节（32 位）的数字，形式为 n.n.n.n（此处的 n 是从 0 至 255 之间的一个数字），通常由网络管理员指定。（要获取更多信息，参见 TCP/IP 概述。）

从厂家发货时，HP JetDirect 打印服务器假定一个在通电两分钟之后的默认 IP 地址 192.0.0.192。这一默认 IP 地址不是有效地址，但可用以最初标识新的打印机。但是，您必须为 TCP/IP 网络上的正确运行而指定有效的 IP 地址。


IP 主机名

－IP 主机名是可用于替代打印机 IP 地址的友好（或便于标识的）名称。在已设置网络上的名称服务器以便将主机名映射到其相应的 IP 地址时，可使用 IP 主机名。如果在打印机上已经指定主机名并配置（例如，printer1.marketing.com ），则可指定主机名来标识打印机。


IPX 地址

IPX（网际数据包交换）地址唯一地标识 IPX/SPX 网络上的设备。IPX 地址包括网络号和设备的 LAN 硬件地址（例如，00012345:001083AA42B7）。

对于连接 HP JetDirect 的打印机，IPX 地址在设备连接网络并接通电源时会自动地进行自我配置。（要获取更多信息，参见 IPX/SPX 地址概念。）


IPX/SPX 概述

主题

IPX/SPX 协议集

IPX 地址概念

IPX 封装和帧类型

IPX/SPX 协议集

IPX/SPX 一般指最初为在 Novell NetWare 网络上进行通信而开发的协议集。随后，又开发了也可用于其他网络（如 Microsoft 客户-服务器或对等网络）上与 IPX/SPX 兼容的协议。在用于打印时，必须启用 HP JetDirect 打印服务器上的 IPX 协议集。

IPX（网际数据包交换）

IPX 是管理节点之间网络寻址的无连接协议。它将数据包发送到请求的目的地，但是依赖于上层协议来保证数据包的递送。对于接收到的数据包，IPX 协议将它们路由传送到恰当的上层服务或协议。

SPX（顺序数据包交换）

SPX 是定向连接的协议，用于管理传输的数据包，并要求确认保证数据包的递送。在若干次重新传输且未得到确认之后，SPX 向操作员发出失败警告。SPX 为数据包的传输和接收使用 IPX。HP JetDirect 打印服务器把 SPX 用于 IPX 直接模式（对等）打印以及“Novell NetWare 远程打印机”模式。

NCP（NetWare 内核协议）

 NCP 提供访问 NetWare 服务器上服务的节点。节点根据服务器的 NCP 定义包装服务请求，并使用 IPX 传输该请求。该服务器将请求拆包并作出适当的反应。NCP 出现在节点可能请求服务器的每一项服务（如访问文件或访问打印队列）。

SAP（服务广告协议）

SAP 让 NetWare 服务器为它们的服务做广告，并让路由器保持网络资源数据库的更新和同步。在登录到 NetWare 网络时，节点使用 IPX 广播 SAP 请求数据包以查找并连接到服务器。

RIP（路由器信息协议）

RIP 允许路由器交换并保持网络更新的路由信息。根据默认设置，路由器每 60 秒钟将 RIP 数据包发送给各个相连的段。连续不能出现的路由器老化了，最终将被删除。节点将 RIP 请求数据包发送给路由器以获取至远程网络的路由。

IPX 地址概念

IPX（网际数据包交换）地址是设备的网络层地址，通常在 Novell NetWare 网络上。它由两个基本字段组成：网络号字段和节点号字段。可能附加额外的套接号字段以识别多端口设备（如 HP JetDirect 三端口打印服务器）的特定端口。

网络号是与设备连接的本地网络相关的编号。

在 NetWare 网络上，管理员在网络设置期间将网络号指定给服务器或路由器。此外，管理员可以对使用的每个帧类型指定独自的网络号（参见以下“IPX 封装和帧类型”）。当 HP JetDirect 打印服务器与网络连接并通电时，如果已经指定了网络号，它便自动从网络检测网络号。

节点号是设备唯一的 LAN 硬件地址。

IPX 地址通常以下列格式写成：

NNNNNNNN:XXXXXXXXXXXX

此处 NNNNNNNN 代表一个十六进制的 8 位数网络号，并且 XXXXXXXXXXXX 指定设备的十六进制 12 位数 LAN 硬件地址（例如，00012345:001083AA42B7）。

在某些情况下，HP JetDirect 打印服务器也许不能检测到网络号。使用最近的 HP JetDirect 打印服务器，对数据包的处理和反应方式似乎它们来自本地网络。

IPX 封装和帧类型

由于 IPX 是网络层协议，它必须由数据链接协议来载送（或封装）。数据链接协议允许多帧类型。帧的类型随帧内各个字段的定义方式不同而异。

对于以太网网络，可以使用四种不同的帧类型封装 IPX 通信：802.3 RAW、802.2、以太网 II 和以太网 SNAP。

对于令牌环网络，可以使用两种不同的帧类型封装 IPX 通信：令牌环 802.2 和令牌环 SNAP。

对于在 Novell NetWare 网络以“队列服务器”模式运行的 HP JetDirect 打印服务器，必须配置特定的帧类型。如果 HP JetDirect 打印服务器设置为 FRAME TYPE = AUTO（帧类型＝自动）（默认），它将自我配置成检测到的第一个帧类型。此外，可以手动设置 HP JetDirect 打印服务器的帧类型（例如，通过打印机的控制面板、Telnet、内嵌网络服务器或管理软件）。

对于使用直接模式（对等）打印的 HP JetDirect 打印服务器，只要 HP JetDirect 打印服务器设置了 FRAME TYPE = AUTO（帧类型＝自动）并且未在同一网络上就特定的 Novell NetWare 帧类型进行自我配置，即可在网络上使用不同的帧类型。

说明：

一次仅允许一个直接模式（对等）连接。因此，两个或更多工作站不能同时打印到打印机。必须完成一项连接之后才能进行另一连接。

相关主题

Novell NetWare 打印概念

网络设置主题


从清单标识打印机
从列表标识打印机

此屏幕列出了本地网络上查找到的所有打印机。从列表选择需要的打印机，并单击下一步。

如果未列出您需要的打印机，尝试以下任一项目：

单击刷新按钮，或

单击上一步按钮并选择按地址指定打印机的选项，或

单击取消按钮以退出。然后再次运行此“安装网络打印机”实用程序。（可能还需要关闭打印机和 HP JetDirect 打印服务器后再次打开。）

说明：

要设置不是位于本地网络的打印机，参见在大型 IP 网络上添加打印机。

按下列字段标识列表中的打印机：

型号    此字段标识打印机型号（例如，HP LaserJet 5000 系列）。如果无法标识该型号、打印机电源关闭或者未与打印机连接，则显示“未知”。对于 HP JetDirect 外置式打印服务器，如果连接了打印机但无法进行标识，则显示“Centronics 打印机/绘图仪”。

硬件地址    LAN 硬件地址（也称为“站地址”或 MAC 地址）唯一地标识本地网络上的设备。对于有多打印机端口的 HP JetDirect 外置式打印服务器，可以增补一个端口号（端口 1、端口 2、端口 3）。

IP 地址    IP（网际协议）地址唯一地标识 TCP/IP 网络上的设备，并由网络管理员指定。（要获取更多信息，参见 TCP/IP 概述。）当 HP JetDirect 打印服务器接通电源但未在两分钟之内配置有效 IP 地址时，即自动指定默认 IP 地址（192.0.0.192）。这一默认 IP 地址不是有效地址，但可用于标识新打印机。如果有多台打印机使用该默认地址，请查看“硬件地址”以标识正确的打印机。

IPX 地址    IPX（网际数据包交换）地址唯一地标识 IPX/SPX 网络上的设备。通常，IPX 地址在网络设备连接网络并接通电源时即自动在网络设备上自我配置。（要获取更多信息，参见 IPX/SPX 概述。）由于 IPX 地址由网络号和 LAN 硬件地址组成，可以使用此地址来识别需要的设备。

说明：

如果字段条目被截断而您想要查看整个字段，则调整字段宽度。要进行调整，将光标放置在字段标题的边界处，然后单击并拖曳。

如果选择的打印机有 SNMP 团体名称或 JetDirect 密码保护， 则提示您该团体名称或密码。如果您的输入无效，则您不能使用该向导安装该打印机。

相关主题

按地址标识打印机

网络设置主题


按地址标识打印机

此屏幕让您按网络打印机的地址之一来直接指定网络打印机。选择并输入所需打印机的下列地址之一。然后单击下一步。

说明：

可以通过打印 HP JetDirect 配置页来找到当前配置在打印机上的地址。

硬件地址    LAN 硬件地址（也称为“站地址”或 MAC 地址）唯一地标识本地网络上的设备。（说明：要设置不是位于本地网络的打印机，参见在大型 IP 网络上添加打印机。）

IP 地址    IP（网际协议）地址唯一地标识 TCP/IP 网络上的各台设备。它是个四字节（32 位）的数字，形式为 n.n.n.n（此处的 n 是从 0 至 255 之间的一个数字），通常由网络管理员指定。（要获取更多信息，参见 TCP/IP 概述。）

从厂家发货时，HP JetDirect 打印服务器假定一个在通电两分钟之后的默认 IP 地址 192.0.0.192。这一默认 IP 地址不是有效地址，但可用以最初标识新打印机。然而，如果网络上已添加了多台新打印机，则不能保证您将找到正确的打印机。替而代之，建议按 LAN 硬件地址来标识打印机。如果没有启用该计算机上的 TCP/IP 协议，则停用这个字段。

IP 主机名    －IP 主机名是可用于替代打印机 IP 地址的友好（或易于标识的）名称。在已设置网络上的名称服务器以将主机名映射到其相应的 IP 地址时，可使用 IP 主机名。如果在打印机上已经指定主机名并配置（例如，printer1.marketing.com ），则可指定主机名来标识打印机。

IPX 地址    IPX（网际数据包交换）地址唯一地标识 IPX/SPX 网络上的设备。通常，IPX 地址在网络设备连接网络并接通电源时即自动在网络设备上自我配置。（要获取更多信息，参见 IPX/SPX 概述。）由于 IPX 地址包括网络号和 LAN 硬件地址，可以使用此地址来标识需要的打印机。如果没有启用该计算机上的 IPX 协议，则停用这个字段。

说明：

当此实用程序查找到打印机后，它允许您指定有效的 IP 地址。

说明：

要设置不是位于本地网络的打印机，参见在大型 IP 网络上添加打印机。

如果选择的打印机有 SNMP 团体名称或 JetDirect 密码保护， 则提示您该团体名称或密码。如果您的输入无效，则您不能使用该向导安装该打印机。

相关主题

从列表标识打印机

网络设置主题


SNMP 团体名称

当用 SNMP 来改变打印机配置时，“SNMP 组团体名称”是一个必须提供的密码。如果选择的打印机有 SNMP 团体名称或 JetDirect 密码保护， 则提示您该团体名称或密码。有效的团体名称长达 255 字符。

说明

当已经指定了一个非默认的“SNMP 组团体名称”时，才会提示您。

网络管理员使用管理应用程序（如 HP Web JetAdmin）或其它工具来指定“SNMP 组团体名称”。


JetDirect 密码

网络管理员指定 JetDirect 密码，以限制对 HP JetDirect 打印服务器上配置参数的访问。使用网络管理应用程序（如 HP Web JetAdmin）或其它工具来指定 JetDirect 密码。

如果启用了密码，该实用程序将提示您输入密码。


标识打印机：选择端口选择端口
标识打印机：选择端口

对于带多端口的 HP JetDirect 外置式打印服务器，必须指定要设置用于网络打印的端口，以及连接端口的打印机。选择端口 1、端口 2 或 端口 3。

如果能确定 HP 打印机的型号，将指定型号。如果打印机未连接或关断了电源，则出现“未知”。如果连接了打印机但无法标识，则显示“Centronics 打印机/绘图仪”。

相关主题

网络设置主题


安装网络打印机

此安装实用程序让您能快速设置网络打印机。必须通过 HP JetDirect 打印服务器将打印机与网络连接。

要设置网络打印，您必须首先标识要用于打印的网络打印机。此屏幕请您选择搜索打印机的方法：

您可从本地网络上探测到的可用打印机列表选择。当单击下一步时，实用程序搜索网络打印机，并将它们显示在列表上。然后您可从列表选择需要的打印机。

可以按地址查找特定的打印机。当单击下一步时，将按 LAN 硬件地址（或 MAC 地址）、IP 地址、IP 主机名 或者 IPX 地址 来提示您识别打印机。

相关主题

网络设置主题

支持要求


本地网络

本地网络是不超越路由器或网关的网络。 如果计算机和打印机连接本地网络，则它们连接在同一网络电缆段。


MS-DOS 打印

使用该屏幕以从 Windows 95/98  中的 MS-DOS 应用程序启用打印。 MS-DOS 应用程序通常要求打印到 LPT 端口。选择下列选项之一：

否（默认值）停用 MS-DOS 打印。因为 MS-DOS 打印与较老的应用程序相关，该选项将应用于大多数情形。

是启用从 MS-DOS 应用程序的打印。（如果系统已经用完了有效的 LPT 端口，则不能选择是。

如果启用了 MS-DOS 打印，将显示 LPT 端口名（从 LPT2 到 LPT4）。如果需要不同的 LPT 端口名，则单击更改按钮。

说明：

某些 MS-DOS 应用程序可能要求特殊的 LPT 端口配置。对于不能打印的应用程序，请与应用程序销售商联系。


NDS

“Novell 目录服务”（NDS）是个相关的数据库，它将网络资源逻辑地组织为分层式树结构中的对象。假定您有合适的权限，您可以访问这些网络资源而不管其实际位置如何。NDS 是设计来替代结合的。

有关更多信息，请参阅 Novell NetWare 打印概念。


名称服务器

名称服务器是网络上的计算机，用于映射（或分辨）有 IP 地址的主机名。“域名系统”（DNS）服务器和“Windows 因特网名称服务”（WINS）服务器是名称服务器的实例。


命名约定，NetWare 对象
命名惯例，NetWare 对象

此实用程序限制 NetWare 打印服务器、打印机以及打印队列对象的名称为 7 位 ASCII（前 127 个）字符。请遵循这些准则：

字母 A 至 Z，仅大写

数字 0 至 9

有限的特殊字符，如下划线 _、括号 ( ) 或连字符 -

不能使用这些特殊字符： * [ ] | \ / ? < > , " : ; <空格>

若前面有右斜杠（\）字符，则可用点（.）、加号（+）和等号（=）等字符。

打印队列名称可多达 47 个字符。


命名约定，打印机文件夹
命名惯例，打印机文件夹

在命名打印机时，请遵循下列准则：

长度不超过 31 个字符

字母 A 至 Z，大写

字母 a 至 z，小写

数字 0 至 9

避免使用 ASCII 数值低于 32 或高于 127 的字符

不能使用逗号（,）


命名约定，共享名
命名惯例，共享名

根据 Microsoft 的建议，名称应限制在 7 位 ASCII（前127 个）字符。请遵循下列准则：不允许有空格。请遵循这些准则：

字母 A 至 Z，大写

字母 a 至 z，小写

数字 0 至 9

有限的特殊字符：$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]


网络打印概念

网络由连接在一起而共享信息和资源（如打印机）的计算机组成。在“客户-服务器”网络上，客户计算机将打印作业发送到控制各台打印机使用的专用服务器计算机。在“对等”网络上，不使用专用服务器。替而代之，每台计算机配置成直接向打印机发送打印作业。

网络打印配置

客户-服务器打印通常用于中型至大型网络，在这些网络上使用专用服务器对众多用户的打印需要进行管理。客户-服务器网络使用如 Novell NetWare 和 Microsoft Windows NT 服务器等网络操作系统（NOS）。

客户-服务器打印：

对等打印更适用于小型网络，在小型网络上争用打印机连接的用户较少。在对等网络上，用户配置他们的 Microsoft Windows 95/98、2000 或 NT 系统以直接打印到打印机。各个用户的系统必须控制打印的所有方面，因而系统性能可能略有降低。

对等打印：

注意：在客户-服务器网络上可配置对等打印。例如，即使小型工作组连接到企业范围的客户-服务器网络上，它仍然可使用对等打印。

不管什么网络类型（客户－服务器或对等），计算机和打印机都必须使用通用语言或网络协议，以便相互进行通信。最常用的协议是由 Novell NetWare 网络而使之普遍推广的 IPX（网际数据包交换）和由因特网而使之普遍推广的 TCP/IP（传输控制协议/网际协议）。HP JetDirect 打印服务器支持这些协议以及其他普遍使用的网络协议。注意：HP JetDirect 打印服务器可用于同时使用客户-服务器和对等打印并使用多协议运行的网络。

相关主题

IPX/SPX 概述

TCP/IP 概述

Novell NetWare 打印概念


Novell NetWare 打印概念

主题

简介

结合和 NDS

简介

Novell NetWare 是客户-服务器网络操作系统。NetWare 服务器运行向客户提供网络服务（如文件存储、安全性和打印）的专利服务器软件。NetWare 客户运行与 NetWare 兼容的软件以获取对这些服务的访问。

在 NetWare 网络上，对打印作业假脱机处理至 NetWare 打印队列。打印队列存储打印作业，直到打印服务器能将作业发送给现用的打印机。要设置 NetWare打印，必须创建打印服务器和打印队列对象。对于 NetWare NDS （下面描述的），也必须创建打印机对象。

HP JetDirect 打印服务器可对 NetWare 打印以两种基本模式运行：远程打印机模式和队列服务器模式。“队列服务器模式”提供更好的性能。

说明：

“安装网络打印机”向导不支持为“远程打印机模式”打印的打印机设置。

结合和 NDS

NetWare 使用包含有网络资源（如用户、组、服务器、打印机）的定义的数据库。在创建与打印相关的对象时，这些对象被输入 NetWare 数据库。数据库包括对象及其属性。

在 NetWare 3.x 中，数据库结构叫结合。“结合”对于小型网络很有用，它驻留在单个服务器上。但是，当客户需求量超过 250 个用户时，将发生性能问题。性能问题的出现是因为“结合”是个平面式数据库。在大型网络上，“结合”与包含了成千上万份文件－全在根目录中－的高性能硬盘相似。想象一下：通过滚动这样的列表来找到一份特定文件。

在 NetWare 4.x 中，Novell 引入了“Novell 目录服务”（NDS）。 NDS 是分布式、复制的数据库，按分层式树结构进行组织。 NDS 支持整个服务器网络。网络资源组织在独立于它们实际位置的树中。如果用户了解网络资源的 NDS 上下文（并且具有合适的访问权限），就可以访问该资源而不必知道资源的实际位置。

在 NetWare 4.x，5x 和其后版本中，NDS 通过“结合”仿真提供与 NetWare“结合”版本的兼容性。在“结合”仿真中，“结合”并入 NDS 容器对象内的 NDS 树中。在该容器内，对象在 NetWare 3.x 客户看来就是“结合”对象。

相关主题

IPX/SPX 概述

网络设置主题


对象（NDS）

对象是存储信息的 NDS 结构，它们是有关网络资源特性方面的信息。对象可以代表实际的项目（如用户或打印机）或者逻辑项目（如组或打印队列）。NDS 对象帮助您组织和管理其他对象。


对等打印

将每台客户计算机设置为直接打印到打印机。专用的“服务器”计算机并不用于控制打印作业到打印机。有关更多信息，请参见网络打印概念。


通信模式

通信模式描述将用于打印到该打印机的网络和协议类型（TCP/IP、IPX/SPX）。有关更多信息，参见网络打印概念。


打印队列对象

打印队列存储打印作业，直到打印服务器将作业传送给打印机。打印队列对象是打印队列的逻辑代表，用于保持打印队列属性（如指定服务队列的打印服务器和打印机）方面的信息。在 Novell NetWare 网络上，必须为网络上每一个打印队列创建打印队列对象。


打印服务器对象

打印服务器是计算机或设备（如 HP JetDirect 打印服务器），其职能是从打印队列索取假脱机的打印作业并将它们传送给打印机。打印服务器对象是打印服务器的逻辑代表，用于保持打印服务器的属性（如要服务的打印机）方面的信息。在 Novell NetWare 网络上，必须为网络上每一个打印服务器创建打印服务器对象。


打印机驱动程序

打印机驱动程序屏幕让您为指定的打印机选择合适的驱动程序。必须选择以下选项之一：

显示所有已知驱动程序。显示系统上可用的所有打印机驱动程序。要为该打印机安装驱动程序，滚动并选择打印机的“生产商”和合适的打印机型号。

只显示当前安装的驱动程序。显示已经安装在该计算机上的打印机驱动程序。如果已经安装了需要的打印机驱动程序，则选取它并单击下一步。

单击从磁盘安装。让您从磁盘为打印机安装驱动程序。 如果未列出您指定的打印机型号，且您有包括了用于您打印机的驱动程序磁盘，则单击从磁盘安装。遵循显示的说明来安装驱动程序。

选取了打印机驱动程序之后，单击下一步。


替换现有驱动程序

如果该打印机的驱动程序已经存在，则出现该屏幕。建议保留现有驱动程序的默认选项，因为您的程序用新的驱动程序打印可能有所不同。


打印机名称

采用合适的打印机命名惯例给打印机输入一个名称。此名称将用于系统的“打印机”文件夹中标识该打印机的打印机图标。要显示“打印机”文件夹，单击“Windows 桌面”上的开始，然后选择设置，并单击打印机。


打印机对象

在 Novell NetWare 网络上，打印机对象是实际打印机的逻辑代表，用于保持关于打印机属性（如要服务的打印队列）方面的信息。在 NetWare NDS 网络上，必须为每一台打印机创建打印机对象。


打印机共享

打印机共享允许其他网络用户通过此台计算机来打印到该打印机。该安装实用程序只支持 Windows 2000 和 Windows NT 4.0 上的打印机共享。必须为打印机共享在系统上启用服务器服务。

必须选择以下选项之一：

不共享：选择此选项，为对等打印设置此台计算机，而且您不想要其他网络用户通过此台计算机访问打印机。

共享：选择此选项，将此台计算机设置为客户－服务器打印服务器。将允许网络客户通过这台计算机给这台打印机发送打印作业。如果选择了该选项，您必须指定下列项目：

共享名：您必须指定一个共享名。打印机共享名是客户访问该共享打印机时使用的名称。要允许 Windows 3.x 和 MS-DOS 客户使用该打印机，请用八个或更少的字符（如 mrktng01）。对于 Windows 95/98 客户，请用 12 个或更少的字符。

客户驱动程序支持

安装 Windows 95/98 驱动程序：启用该选项以在此台计算机上安装 Windows 95/98 打印机驱动程序，以用于自动下载到 Windows 95/98 客户机。如果启用了此项，您需要标识可找到该驱动程序的地方。在完成了打印机的设置后，该向导将提示您驱动程序的位置。

根据默认设置，停用 Windows 95/98 打印机驱动程序在此台计算机上的安装。

安装 Windows NT 4.0 驱动程序（该选项只出现在 Windows 2000 中）：启用该选项以在此台计算机上安装 Windows NT 打印机驱动程序，以用于自动下载到 Windows NT 4.0 客户机。如果启用了此项，您需要标识可找到该驱动程序的地方。在完成了打印机设置后，该向导将提示您驱动程序的位置。

根据默认设置，停用 Windows NT 4.0 打印机驱动程序在此台计算机上的安装。

如果选择了共享，并指定了上面的项目，则位置和说明对话框出现在 Windows 2000 中，让您指定有关该打印机的更多信息。


位置和说明
“位置和说明”（仅 Windows 2000）

如果在 Windows 2000 系统上的打印机共享对话框中选择了共享，则出现该屏幕。它允许您为该打印机指定位置和说明。这两个字段是可选项，Windows 2000 客户可用于搜索打印机。位置和说明 两个字段都显示在汇总屏幕和测试页上。

位置

位置字段有 256 个字符长，使用格式位置 1/位置 2/位置 3 指定打印机的位置。例如，可能将 B2/S3 指定为“2 号楼，第 3 层”中的一个位置。字段分隔符是“/”。

说明

说明字段是个自由格式字段，最长 256 个字符。


打印 HP JetDirect 配置页

要打印 HP JetDirect 配置页，参见 HP JetDirect 硬件安装指南或打印机文档中的说明。

对于 HP JetDirect 外置式打印服务器，按一下打印服务器上的“测试”按钮。


队列服务器模式

在“队列服务器模式”中，HP JetDirect 打印服务器将卸下 Novell NetWare 打印服务器的功能。 HP JetDirect 打印服务器访问 NetWare 服务器上的打印队列，并将打印作业拷贝给打印机。不需要运行 Novell NetWare 打印服务器软件的专用计算机。


远程打印机模式

在“远程打印机模式”中，Novell NetWare 打印服务器的功能在计算机上，而 HP JetDirect 打印服务器则单纯作为打印机使用。HP JetDirect 打印服务器保持与 NetWare 打印服务器的开放式链接。运行专利软件的 NetWare 打印服务器将打印作业发送给打印机。


设置网络通信模式

在识别了打印机之后，必须指定打印机的通信模式，并设置该模式的合适网络参数。要获取选择通信模式方面的帮助，单击以下列出的通信模式：

说明：

“安装网络打印机”实用程序将检测您的系统设置，并尝试提供建议使用的通信模式，但是愿意的话，您可选取不同的模式。仅出现有效选项。

您指定的参数值在完成了安装之后才配置在打印机上。

Windows TCP/IP

Windows IPX/SPX

Novell (NDS) （仅“队列服务器”模式）

Novell（结合）（仅“队列服务器”模式）

Windows TCP/IP

如果您将在 TCP/IP 网络上使用该打印机，则必须用有效的 TCP/IP 参数配置该打印机。（有关 TCP/IP 参数的更多信息，参见 TCP/IP 概述。）您的选项取决于检测到的 TCP/IP 设置：

如果打印机尚无有效的 TCP/IP 设置：

在提供的字段内输入有效的打印机 IP 地址、有效的子网掩码以及网关的有效 IP 地址。在指定这些数值以前，应该咨询网络管理员。

要让安装实用程序自动输入 TCP/IP 参数，单击建议设置。

使用默认端口名复选框（仅 Windows NT 和 2000）

标选该框以使用打印机的默认端口设置。如果不标选该框，则端口名称对话框将是下一个向导屏幕，在设置网络通信模式向导屏幕之后。

警告：

如果打印机将连接其他网络，实用程序所建议的 TCP/IP 设置可能不是全局中唯一的，可能会与其他设备冲突。在连接其他 TCP/IP 网络时务必小心。

如果打印机已经有有效的 TCP/IP 设置：

将显示当前的 TCP/IP 设置。要改变任何数值，单击改变设置。

警告：

改变有效的 TCP/IP 设置可防止其他用户的访问。在改变有效设置以前，请咨询网络管理员。

说明：

如果管理软件（如 HP Web JetAdmin）已经用密码保护 TCP/IP 参数，则将停用改变设置按钮。

Windows IPX/SPX

Windows IPX/SPX 通信模式应用于使用 IPX 协议的 Windows 联网。（有关 IPX/SPX 协议的更多信息，参见 IPX/SPX 概述。）对于该通信模式，不需要任何的参数设置。单击下一步以继续。

使用默认端口名复选框（仅 Windows NT 和 2000）

标选该框以使用打印机的默认端口设置。如果不标选该框，则端口名称对话框将是下一个向导屏幕，在设置网络通信模式向导屏幕之后。

Novell (NDS)（仅“队列服务器”模式）

说明：

安装实用程序要求必须安装 Novell NetWare Client for Windows 95 或 Windows NT。仅支持队列服务器模式。

如果您将在 Novell NetWare NDS 网络上使用这台打印机，则必须在 NetWare 服务器上配置合适的 NDS 对象。（有关的更多信息，参见 Novell NetWare 打印概念。）您的选项决定于安装实用程序所检测到的默认设置。

如果打印机尚无有效的 NDS 设置：

1	输入有效的打印服务器名称或接受默认名称。打印服务器对象名称可长达 30 个字符。

2	输入打印服务器上下文。要浏览上下文，单击浏览。

3	输入有效的打印机名称或接受默认名称。打印机对象名称可长达 30 个字符。

4	输入打印机上下文。要浏览上下文，单击浏览。

5	在指定了这些项目之后，单击下一步以指定打印队列对象。

6	输入打印队列名称或接受默认名称。打印队列对象可长达 47 个字符。

7	输入打印队列上下文。要浏览上下文，单击浏览。

8	用滚动列表为打印队列选择合适的卷。

9	单击下一步以继续。

如果打印机已经有有效的 NDS 设置：

1	查看显示的 NDS 设置，然后单击下一步以指定打印队列对象。

2	输入打印队列名称或接受默认名称。打印队列对象可长达 47 个字符。

3	输入打印队列上下文。要浏览上下文，单击浏览。

4	用滚动列表为打印队列选择合适的卷。

5	单击下一步以继续。

说明：

输入一个现有的打印服务器或打印机名称是可能的；然而，可能出现警告信息。

Novell（结合）（仅“队列服务器”模式）

说明：

该安装实用程序要求必须安装 Novell NetWare Client for Windows 95 或 Windows NT。仅支持队列服务器模式。

如果您将在该打印机上使用结合连接（NetWare 3.x、有结合仿真的 NetWare 4.x 或 NetWare 5.x），则必须在结合中创建合适的 NDS 对象。（有关的更多信息，参见 Novell NetWare 打印概念。）为了创建结合对象，您必须作为管理员登录或具有管理员权限。在提供的字段中输入下列结合对象：

打印服务器：输入有效的打印服务器名称或接受默认名称。打印服务器对象名称可长达 30 个字符。

打印队列：输入打印队列名称或接受默认名称。打印队列对象可长达 47 个字符。

队列卷：用滚动列表为打印队列选择合适的卷。

说明：

输入一个现有的打印服务器或打印机名称是可能的；然而，可能出现警告信息。

说明：

对于 Novell NetWare 3.x 网络，卷永远是 SYS：卷。

设置了这些参数之后，单击下一步以继续。

相关主题

网络设置主题


端口名称

说明：

端口名称对话框只出现在 Windows NT 和 Windows 2000 中。只有在没有标选设置网络通信模式对话框中的使用默认端口名称，并且选择了 IP 或 IPX 通信模式时，才出现该对话框。

您可以给安装的打印机指定要创建网络端口的名称。端口名称用于识别打印机属性中的端口。

有效的端口名称可长达 63 个字符，并可由任何字符组成。端口名称必须是唯一的。端口名称显示在汇总屏幕和测试页上。


子网掩码

子网掩码是用于将 TCP/IP 网络划分为子网的机制（如果使用子网化）。子网化允许更有效地利用大型网络。子网掩码的形式与 IP 地址相似： n.n.n.n（此处的 n 是从 0 至 255 之间的一个数字）。如果尚未指定子网掩码，通常则使用指定给您计算机的子网掩码。

在应用于 IP 地址时，子网掩码指定用于标识网络/子网的 IP 地址部分和指定用于标识各个主机节点的部分。有关更多信息，参见子网。


建议使用的 IP 设置

如果打印机尚未正确配置有效的 IP 地址，而您按了建议设置按钮，则安装实用程序将使用“自动的专用 IP 编址 (APIPA)”协议来建议以下的 IP 参数值：

IP 地址

子网掩码

网关

说明：

Microsoft 的 APIPA 协议在 Windows 98 和 Windows 2000 服务器中执行。

警告：

如果打印机将连接其他网络，实用程序所建议的 TCP/IP 设置不是全局唯一的，将来可能与其他设备冲突。在连接其他 TCP/IP 网络时务必小心。

相关主题

TCP/IP 概述


支持要求

系统

操作系统：Windows 95/98、 Windows NT 4.0 或 Windows 2000 系统

对于 Novell NetWare 网络：必须安装有 Novell NetWare Client for Windows 95/98、 Windows NT 4.0 或 Windows 2000。

对于 Microsoft 网络：必须正在运行 Microsoft IP 或 IPX 协议和客户服务。

视频显示：

屏幕分辨率：最低要求 VGA（640x480）

颜色：最低要求 256 种

说明：

在查找打印机期间，取决于系统的速度和网络的大小，可能出现性能上显著的变化。

打印机

打印机必须通过支持的 HP JetDirect 打印服务器 连接到网络。要获取当前支持的 HP JetDirect 打印服务器和解决方案的列表，请访问 HP 网站（http://www.hp.com/go/networkprinting）。

只要打印机驱动程序与该实用程序使用的“端口监视程序”软件兼容且支持 Microsoft 打印机安装文件格式（.INF），便可将安装实用程序用于 HP 以及非 HP 的打印机。

Novell NetWare 网络：安装实用程序仅支持用队列服务器模式设置的打印机。不支持远程打印机模式。

共享

该向导只支持 Windows 2000 和 Windows NT 4.0 上的打印机共享。

必须为打印机共享在系统上启用服务器服务。


TCP/IP 概述

主题

IP 地址概念

子网

网关

配置打印机的 IP 地址

TCP/IP（传输控制协议/网际协议）是一套设计用于对传送给网络设备的数据进行定义的协议。TCP/IP 正在迅速成为最普遍使用的协议集。最初创建这些协议是为了允许网络之间的通信，因此称其为网际。随着因特网和万维网的发展壮大，TCP/IP 的使用也在增加。

IP 地址概念

在 TCP/IP 网络上，每台主机（工作站或节点）需要唯一的 IP 地址。该地址是用于标识网络以及位于该网络的特定主机的软件地址。IP 地址是一个四字节（32 位）的数字，形式为 n.n.n.n（此处的 n 是从 0 至 255 之间的一个数字）。人们称其为小数点表示法或点标志。

每个 IP 地址划分为两个单独的部分：网络部分和主机部分。

说明：

在指定 IP 地址时，请总是咨询 IP 地址管理员。设置错误的地址可以干扰或停用其它网络设备。

IP 地址：网络部分

可以本地或全局性地管理 IP 地址的网络部分（网络地址）。对于孤立的网络，所谓本地管理就是可以在本地创建并指定 IP 地址。但是，如果要连接其他网络（如全局性的因特网或万维网），网络地址则由在 Norfolk 的一个在弗吉尼亚州称为 InterNIC 的组织管理。国家科学基金会已与 InterNIC 签约，由其全局管理因特网的地址和域。当 InterNIC 给一团体指定网络地址之后，该团体则因此负责保证其网络上连接的所有设备和主机正确地编号。

相互进行通信的所有主机必须具有相同的网络地址。

警告：

如果是本地管理网络上的 IP 地址，则绝不应该连接其他网络（如全局性的因特网或万维网）。

IP 地址：主机部分

IP 地址的“主机”部分唯一地标识网络上的各台主机。尽管若干主机可共享同一网络地址，各主机必须具有唯一的主机部分。

IP 地址结构和类别

对于全局性管理的地址，InterNIC 以三种类别给团体指定网络地址：类别 A、B 和 C。如下表中所示的 IP 地址 n.n.n.n，这些类别定义 IP 地址中用作“网络”地址和“主机”地址的部分。

网络类别	n. (第一字节)	n. (第二字节)	n. (第三字节)	n (第四字节)
A	网络	主机	主机	主机
B	网络	网络	主机	主机
C	网络	网络	网络	主机
指定给团体的类别和网络地址规定了可连接到该团体网络的最大主机数。.如果指定的是类别 A 地址，网络上可以拥有超过一千六百万台的主机。对于类别 B 地址，最多可有 65,534 台主机。对于类别 C 地址，最多可有 254 台主机（保留主机地址值 0 和 255）。

子网

在向团体指定 IP 地址的网络地址部分时，未规定该组织之内是否可存在不止一个网络。本地网络管理员利用子网将网络分为若干不同的子网。将网络分隔成子网可改善性能并改进对网络通信的控制。

要创建子网，IP 网络管理员用部分的 IP 地址的主机部分来指定子网号。

子网掩码

子网掩码是用于将网络划分成子网的机制。子网掩码的形式与 IP 地址相似：n.n.n.n 此处 n 是 0 到 255 中的一个数。

说明：

必须妥当构成子网掩码。当转换成二进位时，一（1）的左边不能有零（0）。例如，允许 255.255.0.0（11111111111111110000000000000000），但是不允许 255.253.0.0 （11111111111111010000000000000000）。此外，不允许 255.255.255.255 和 0.0.0.0 的子网掩码。

子网掩码相当于 IP 地址，并标识地址的哪一部分适用于网络和子网地址两者，哪一部分适用于主机。例如，已给 Hewlett-Packard 指定了类别 A 网络地址“15”（参见以下示例）。如果不使用第二字节为主机地址，HP 可替而代之选择将第二字节用于子网，而将第三和第四字节用作主机。要这样做，使用子网掩码 255.255.0.0。利用这种分配，每台设备将唯一地标识在它自己的子网上；但 HP 可以拥有多达 254 个子网而并不违反指定的地址空间。

示例

HP 类别 A 网络	15. (第一字节)	n. (第二字节)	n. (第三字节)	n (第四字节)
HP 子网掩码	255.	255.	0.	0
HP Subnet 1	15.	1.	主机	主机
HP Subnet 2	15.	2.	主机	主机
网关

网关是连接两个不相似网络（例如，通信协议、数据格式、结构或体系结构）的路由器或计算机。网关将数据包再次包装并将它们改变成与目的地网络的数据包匹配。当网络划分为子网络时，经常使用网关将一个子网与另一个子网隔离以便控制网络通信。

默认网关

如果使用网关，通常指定用于在子网之间移动数据包的网关之 IP 地址。 如果存在多个网关，则指定最接近默认设置的网关。

配置打印机的 IP 地址

“安装网络打印机”实用程序让您为新打印机配置 IP 地址。此外，您可用各种不同方法来配置打印机的 IP 地址，包括 BootP、DHCP 和 Telnet。也可以用受支持的 Web 浏览程序来访问打印服务器上的内嵌网络服务器（需要最新的 HP JetDirect 固件）。

Bootstrap 协议（BootP）

BootP 是用于从网络服务器自动下载 IP 地址和其他 TCP/IP 参数的引导装载协议。当打印机接通电源后，HP JetDirect 打印服务器广播引导请求。如果 BootP 服务器已妥当设置，它将在网络上把参数传输给 JetDirect 打印服务器。

动态主机配置协议（DHCP）

与 BootP 相似，都从网络服务器自动下载 IP 地址。但是，DHCP 服务器保持固定的 IP 地址集，并只将一个 IP 地址借给打印服务器。任何时候只要打印机关闭后再接通电源，就不能保证将把 JetDirect 打印服务器指定给同一 IP 地址，尽管 DHCP 服务器会试图这样做。

Telnet

 Telnet 是许多 TCP/IP 计算机系统上提供的服务实用程序。使用 Telnet，您可以登录到 JetDirect 打印服务器并配置 TCP/IP 参数。要使用 Telnet，必须预先配置打印服务器的 IP 地址。从厂家发货时，HP JetDirect 打印服务器假定一个在通电两分钟之后的默认 IP 地址 192.0.0.192。

内嵌网络服务器

可以使用受支持的 web 浏览器实用程序（如 Microsoft Internet Explorer 或 Netscape Navigator）访问选定的 HP JetDirect 打印服务器上的内嵌网络服务器。要最初访问内嵌网络服务器，必须预先配置打印服务器的 IP 地址。从厂家发货时，HP JetDirect 打印服务器假定一个在通电两分钟之后的默认 IP 地址 192.0.0.192。

Arp -s

可以使用 Arp -s 和 ping 命令来配置 JetDirect 设备上的 IP 地址。

相关主题

网络设置主题

在大型 IP 网络上添加打印机


故障排除

当安装实用程序询问“测试页打印正确吗？”，而且您单击了否时，安装实用程序将试图进行与打印机的网络通信测试。报告测试“成功”或“失败”：

成功	打印机接收到测试数据包并对其作出妥当的反应。如果打印机未打印测试页，则检查以下各项： 打印机已联机且就绪进行打印。 打印机内有纸张。 对于 HP JetDirect 外置式打印服务器，已接通电源，而且并行电缆正确连接打印服务器和打印机。 您能手动打印 HP JetDirect 配置页   此外，尝试以下各项： 1 关闭打印机电源然后再开启。 2 将 HP JetDirect 打印服务器复位到厂家默认设置，并再次尝试安装。
失败	不是打印机未接收到测试数据包，就是打印机未作出反应。检查以下各项： HP JetDirect 打印服务器已妥当连接网络并接通电源。 您能手动打印 HP JetDirect 配置页   并未无意中更改了打印服务器的网络地址 网络电缆无损坏且连接妥当，网络在正常运行。 此外，尝试以下各项： 1 关闭打印机电源然后再开启。 2 将 HP JetDirect 打印服务器复位到厂家默认设置，并再次尝试安装。
相关主题

在大型 IP 网络上添加打印机


卷，NetWare

卷是为用于 NetWare 文件系统之最高层而格式化的逻辑分区。 NetWare 服务器被划分为一个或多个卷。各个卷可划分为包含子目录或文件的目录。

在用户看来，卷与独立系统中的硬盘很相似。在 NetWare NDS 中，卷可驻留在单个硬盘上或跨越多个硬盘。


共享打印机安装程序

该屏幕只出现在 Windows NT 和 Windows 2000 中，并且只有在打印机共享对话框中选择了共享时才出现。它提供了一个快速和容易的方式，以在其它网络计算机（客户机）上安装共享打印机。

在选择该选项时，将创建一个程序（一个 .EXE 文件），以在网络客户的计算机上安装该打印机。 使程序能为客户所用的两个方法如下：

将它作为电子邮件附件发送给用户，或者

将它放在用户可以访问的共享目录中

在用户运行这个文件时，便把共享的打印机添加到客户工作站的“打印机”文件夹。

相关主题

打印机共享

命名惯例，共享名