無法提供說明。


此連接埠列印目的地裝置的 LAN 硬體位址。


和此裝置相關的“IPX 網路號碼”。00000000 相當於本地子網路。


請輸入與此連接埠相連的裝置所用的轄區名稱。只有在 SNMP 啟動時才有效。


請輸入原生通訊協定專用的設定值。


此連接埠的名稱。


請選擇此連接埠應該使用的通訊協定。


請輸入與此連接埠相連的裝置所用的裝置索引。只有在 SNMP 啟動時才有效。


請輸入用於此連接埠的 QName﹙Q 印表機名稱﹚ 。在通訊協定群組裡按一下標示為「LPR」的圓形按鈕，可使該名稱有效。


此連接埠的名稱。


請選擇此連接埠應該使用的通訊協定。LPR 通訊協定。


請選擇此連接埠應該使用的通訊協定。原生資料通訊協定。


請輸入用於此連接埠的 QName﹙Q 印表機名稱﹚。在通訊協定群組裡按一下標示為「LPR」的圓形按鈕，可使該名稱有效。


請輸入 LPR 通訊協定專用的設定值。在通訊協定群組裡按一下標示為「LPR」的圓形按鈕，使這些設定值有效。


請檢查 SNMP 是否可用在與此連接埠相連的裝置上。


請輸入與此連接埠相連的裝置所用的裝置索引。只有在 SNMP 啟動時才有效。


此連接埠列印目的地裝置的 LAN 硬體位址。


請輸入與此連接埠相連的裝置所用的轄區名稱。只有在 SNMP 啟動時才有效。


用來列印到此連接埠的 Berkeley Sockets 連接埠號碼。


請檢查 SNMP 是否可用在與此連接埠相連的裝置上。


用來列印到此連接埠的 Berkeley Sockets 連接埠號碼。


設定所有 Hewlett-Packard 標準 IPX/SPX 連接埠監視器連接埠。


新增一個 Hewlett-Packard 標準 IPX/SPX 連接埠。


新增一個 Hewlett-Packard 標準 IPX/SPX 連接埠。


新增一個 Hewlett-Packard 標準 IPX/SPX 連接埠。


檢視和修改用於 Hewlett-Packard 標準 IPX/SPX 連接埠的設定值。


新增一個 Hewlett-Packard 標準 IPX/SPX 連接埠。


數位讀出顯示列印作業失敗時的逾時時限分鐘數。


數位讀出顯示列印作業失敗時的逾時時限分鐘數。


更短的列印失敗時逾時時限。


請輸入列印失敗時逾時時限。


更長的列印失敗時逾時時限。


此項核取時，電腦會定期查詢每個裝置的狀態資訊。


請輸入列印失敗時逾時時限。


連接埠設定值