Copyright: Copyright � 1999 Hewlett-Packard Co.


在大型 IP 網路上新增印表機

若您透過路由器或通訊閘來新增印表機（也就是說印表機不在您的本地網路上），則用此公用程式來識別印表機可能會比較困難：

路由器可能不會傳送印表機的 LAN 硬體位址。

當本地網路有多部新的印表機時，用預設的 IP 位址（192.0.0.192）來識別印表機，無法保證可以選擇到正確的印表機。

若要用此公用程式設定印表機，請按照下面的步驟：

1	執行下面任一個步驟：

將印表機實際地移到您電腦所接的本地網路（若使用外接式 HP JetDirect 列印伺服器的話，您亦可僅移動列印伺服器）或是

到一部連接在您印表機之本地網路上的電腦來用此公用程式。

2	用此公用程式來識別印表機，並設定符合印表機最終網路位址的 IP 參數。

3	如有需要，請將印表機（或 HP JetDirect 外接式列印伺服器）移回其最終的網路位置。

4	若要安裝印表機到別的電腦，請任選一個下述方式：

對於會直接列印到此印表機的電腦或伺服器，請用此公用程式來設定各電腦或伺服器，或是

對於會透過一共用系統或 Novell NetWare 伺服器列印到此印表機的 Windows 用戶端，請使用該用戶端系統上“印表機”資料夾的「新增印表機」公用程式，或是使用為此印表機所建立的共用印表機安裝程式。

注意：

只有在選擇了「印表機共用」對話方塊上的「共用」，且用此公用程式在 Windows NT 和 Windows 2000 系統上安裝印表機時，才能為此印表機建立“共用印表機安裝程式”。

相關主題

用位址識別印表機

TCP/IP 概述


結合

“結合”是 NetWare 3.x 檔案伺服器專用的 Novell NetWare 資料庫，並可在 NetWare 4.x 和 5.0 檔案伺服器模擬使用。其特性是“結合”為一單純的物件資料庫，用來代表網路上的資源（例如印表機）。在 NetWare 4.x 上，其所設計的階層式資料庫（NDS）會取代“結合”。

如需詳細資訊，請參閱 Novell NetWare 列印概念。


瀏覽 NDS 目錄

瀏覽 Novell NDS 目錄螢幕會顯示 NDS 目錄（或目錄結構）。目錄會顯示 NDS 容器物件（例如是部門、機構或是國家）如何按邏輯安排。

若要展開或收合目錄，請按加號（+）或減號（-）圖示。

若要設定 NDS 列印伺服器、印表機或列印佇列物件的內容，請反白標明所要的容器物件，然後按確定。

注意：

若要設定某物件的內容，您必須要有目錄中所有物件和內容的管理（Admin）權限，或是在要放置物件的特定 NDS 內容中，有建立的權限。

相關主題

Novell NetWare 列印概念


變更 IP 設定值

雖然您的印表機可能已設定好有效的 TCP/IP 網路參數，變更設定值螢幕可讓您變更一個或多個設定值：

IP 位址

子網路遮罩

通訊閘

相關主題

TCP/IP 概述


主從式（用戶端-伺服器）列印

用戶端電腦送出列印工作到用來控制各印表機之使用的專用伺服器電腦。如需詳細資訊，請參閱網路列印概念。


內容：
安裝網路印表機線上說明

此安裝公用程式可讓您迅速地設定網路印表機。該印表機的電源必須打開，且必須經由 HP JetDirect 列印伺服器連接到網路。

內容：

網路設定主題提供所選網路列印主題的概述。

安裝公用程式說明螢幕可讓您參閱所選螢幕的線上說明。

支援需求識別此公用程式的支援資訊。

網路設定主題：

網路列印概念

網路列印設定

在大型 IP 網路上新增印表機

TCP/IP 概述

IP 位址概念

子網路

通訊閘

設定印表機的 IP 位址

IPX/SPX 概述

IPX/SPX 通訊協定套件

IPX 位址概念

IPX 封裝和資料框類型

Novell NetWare 列印概念

簡介

結合和 NDS

安裝公用程式說明螢幕：

安裝網路印表機

從清單識別印表機

用位址識別印表機

識別印表機：選擇連接埠

設定網路通訊模式

建議 IP 設定值

變更 IP 設定值

瀏覽 NDS 目錄

MS-DOS 列印

連接埠名稱

印表機驅動程式

取代現有驅動程式

印表機名稱

印表機共用

位置和說明

共用印表機安裝程式

完成安裝

疑難排解


內容，NDS

物件的 NDS 內容即其在“NDS 目錄”結構中的路徑名稱（或位置）。就和目錄、子目錄及檔案的結構一樣，NDS 物件內容指定物件所在之容器物件的階層。但是 NDS 物件的路徑名稱通常從物件指定到“目錄”結構的最上層。

當您輸入物件的內容時，您可使用有類型或是沒有類型的格式。例如，若 myprinter 印表機的內容是 mydepartment.mycompany：

完全合格之有類型的內容是：
OU=mydepartment.O=mycompany

（這裡的 OU 是部門容器，而 O 是機構容器。）

沒有類型的內容則是：
 mydepartment.mycompany。


工廠預設值，HP JetDirect

若要將 HP JetDirect 外接式列印伺服器重設為工廠預設值，請先拆掉其電源線，然後在重新連接其電源線的同時，按列印伺服器上的 Test（測試）按鈕，然後等待列印伺服器重新起始。

若要重設 HP JetDirect 內置式列印伺服器，請為您的印表機執行冷重設，然後等待列印伺服器重新起始。對大多數的 HP LaserJet 雷射印表機機型而言，可在開啟電源的同時，按印表機控制板上的“列印”（Go）按鈕。至於其它的印表機，請參閱印表機文件中的說明。

小心：

重設印表機可能會清除印表機所有的設定值。


完成安裝

完成螢幕會摘要性地顯示出您為印表機設定好的設定值。在您按完成之前，應確認這些設定值。您可做下面的選擇：

按一下完成來接受設定值。

按上一步可以回去變更設定值。

按取消會結束安裝公用程式，而不會設定任何設定值。

注意：

在完成後，“HP 安裝網路印表機精靈”會試著印出測試頁（預設值）。您可選擇是否要列印一張測試頁。測試頁可確認您印表機的列印路徑已適當地建立好。根據預設，測試頁會印出。若不要列印，請按一下它旁邊的核取方塊來清除此選項。


通訊閘

通訊閘是用來連接兩個不同網路（例如使用不同通訊協定、資料格式、結構或架構的網路）的路由器或電腦。當網路分割成子網路時，通訊閘通常用來將子網路獨立分開，以便控制網路交通。如需詳細資訊，請參閱通訊閘。

在 TCP/IP 網路上，各網路裝置通常設定成距其最近之通訊閘的 IP 位址。如果網路上沒有通訊閘，則通常會用您電腦的 IP 位址。


HP JetDirect 列印伺服器

HP JetDirect 列印伺服器是 Hewlett-Packard 的網路配件，可將印表機直接連接到網路。直接的網路連接提供位置上的彈性，並提供最佳的印表機性能。

HP JetDirect 內置式印表機伺服器介面卡適用於有輸出入擴充槽的 HP 印表機。HP JetDirect 外接式列印伺服器則適用於幾乎是所有具有並列埠的印表機。

HP JetDirect 列印伺服器支援所有常用的網路拓樸（topology）和通訊協定。


HP 子網路 1

用位址的第二位元組來指定子網路的範例。


HP 子網路 2

用位址的第二位元組來指定子網路的範例。


硬體、MAC、或工作站位址
硬體、MAC 或工作站位址

硬體位址亦稱為 MAC（Media Access Control、媒體存取控制）或工作站位址。它是連結層次的位址，因其專屬性，可用來識別網路上的各節點或裝置。根據 IEEE 802.3 網路標準的定義，它包含一個 12 位數的十六進位數字（例如是 001083123ABC）。硬體位址是由裝置的廠商所指定的。

HP 為每一部 HP JetDirect 列印伺服器指定一個專屬的硬體位址。您可列印 HP JetDirect 組態頁，以找出 HP JetDirect 列印伺服器的硬體位址。

在 HP JetDirect 外接式列印伺服器上，您也可在列印伺服器的標籤上找到此位址。


IP 位址

IP（Internet Protocol、Internet 通訊協定）位址，因其專屬性，可用來識別 TCP/IP 網路上的各裝置。它是一個四位元組（32 位元）的數字，格式為 n.n.n.n。n 是介於 0 和 255 的數字，通常由網路管理員指定。（如需詳細資訊，請參閱 TCP/IP 概述。）

在產品出廠後，每當開啟電源兩分鐘後，HP JetDirect 列印伺服器會使用預設的 IP 位址 192.0.0.192。此預設 IP 位址不是有效的位址，但可用來暫時識別新的印表機。您必須指定一個有效的 IP 位址，才能在 TCP/IP 網路上順利的運作。


IP 主機名稱

IP 主機名稱是一個好記（或是容易識別）的名稱，可用來取代印表機的 IP 位址。當網路上的名稱伺服器設定成以主機名稱來對應到相對 IP 位址時，即可使用。如果在印表機上指定並設定了主機名稱（例如是 printer1.marketing.com），就可指定主機名稱來識別此印表機。


IPX 位址

IPX（Internet Packet Exchange、Internet 封包交換）位址，因其專屬性，可用來識別 IPX/SPX 網路上的裝置。IPX 位址包括一個網路號碼和裝置的 LAN 硬體位址（例如是 00012345:001083AA42B7）。

用 HP JetDirect 連接的印表機在連接到網路且打開電源後，會自動自行設定一個 IPX 位址。（如需詳細資訊，請參閱 IPX/SPX 位址概念。）


IPX/SPX 概述

主題

IPX/SPX 通訊協定套件

IPX 位址概念

IPX 封裝和資料框類型

IPX/SPX 通訊協定套件

IPX/SPX 一般所指的是原來開發給 Novell NetWare 網路進行通訊的一組通訊協定。接著，又陸續發展出與 IPX/SPX 相容的其它通訊協定，能用在別的網路上，例如是 Microsoft 的主從式（用戶端-伺服器）或對等式網路。在用來列印時，HP JetDirect 列印伺服器上的 IPX 通訊協定套件必須開啟。

IPX（Internet Packet Exchange、Internet 封包交換）

IPX 是一個無須連線的通訊協定，用來管理節點之間的網路位址。它會將封包送到要求的目的地，但必須依靠上層的通訊協定來確保封包的順利送達。對於收到的封包，IPX 通訊協定會將它們送到適當的上層服務或通訊協定。

SPX（Sequenced Packet Exchange、循序封包交換）

SPX 是一個必須連線的通訊協定，用來管理封包的傳輸，且需要確認以確保封包的順利送達。如果試著傳輸多次仍無法取得確認，SPX 會警告操作員傳輸失敗。SPX 用 IPX 來做封包的傳送和接收。HP JetDirect 列印伺服器用 SPX 來做 IPX 直接模式（對等式）列印，以及 Novell NetWare 遠程印表機（Remote Printer）模式。

NCP（NetWare Core Protocol、NetWare 核心協定）

NCP 提供節點，得以使用 NetWare 伺服器上的服務。節點根據伺服器的 NCP 定義包裝好服務要求，並用 IPX 來傳送要求。伺服器則解讀要求並做適當的處理。每一個有可能是節點從伺服器所要求的服務，都有 NCP 存在，例如是檔案的使用或是列印佇列的使用。

SAP（Service Advertising Protocol、服務通知協定）

SAP 可讓 NetWare 伺服器通知其服務，並讓路由器保持一個隨時更新而同步的網路資源資料庫。在登入 NetWare 網路時，節點用 IPX 來廣播 SAP 要求封包，以尋找並連線到伺服器。

RIP（Router Information Protocol、路由器資訊通訊協定）

RIP 可讓路由器交換並為網路保持更新的路由資訊。根據預設，路由器每隔 60 秒鐘會送 RIP 封包到每個連接的區段。一直沒有出現的路徑會逐漸降低其分量，然後最終會被刪除掉。節點送出 RIP 要求封包到路由器，以取得到遠方網路的路徑。

IPX 位址概念

IPX（Internet Packet Exchange、Internet 封包交換）位址是裝置的網路層次位址，通常用於 Novell NetWare 網路。它有兩個主要欄位：網路號碼欄位和節點號碼欄位。對於多連接埠的裝置，例如是具有三個連接埠的 HP JetDirect 列印伺服器，可能會附加一個額外的通訊端子號碼（socket number）欄位，用來識別裝置的特定連接埠。

網路號碼是裝置所連接之本地網路的號碼。

在 NetWare 網路上，網路號碼是由管理員在設定網路時，指定到伺服器或路由器的。此外，管理員可為每個所使用的資料框類型（請參閱下面的 IPX 封裝和資料框類型）指定一個另外的網路號碼。如果有指定網路號碼，當 HP JetDirect 列印伺服器連接到網路並打開電源後，它會自動從網路偵測到網路號碼。

節點號碼是裝置專屬的 LAN 硬體位址。

IPX 位址通常寫成下面的格式：

NNNNNNNN:XXXXXXXXXXXX

這裡的 NNNNNNNN 表示十六進位的 8 位數網路號碼，而 XXXXXXXXXXXX 則代表十六進位 12 位數的裝置 LAN 硬體位址（例如是 00012345:001083AA42B7）。

在某些情況下，HP JetDirect 列印伺服器可能無法偵測出網路號碼。在較新的 HP JetDirect 列印伺服器上，對於封包的處理和回應，就好像封包是來自本地的網路一樣。

IPX 封裝和資料框類型

因為 IPX 是一個網路層次的通訊協定，它必須由資料連結（data-link）通訊協定來傳送（或壓縮）。資料連結通訊協定容許多種資料框類型。資料框類型依據資料框內各欄位的定義而有所不同。

在 Ethernet 網路上，IPX 通訊可用四種不同的資料框類型壓縮：802.3 RAW、802.2、Ethernet II 和 Ethernet SNAP。

在 Token Ring 網路上，IPX 通訊可用兩種不同的資料框類型壓縮：Token Ring 802.2 和 Token Ring SNAP。

在 Novell NetWare 網路上以“佇列伺服器模式”（Queue Server Mode）運作的 HP JetDirect 列印伺服器，必須設定一個特定的資料框類型。若 HP JetDirect 列印伺服器設定在 FRAME TYPE = AUTO（預設值），則它會自行設定成第一個所偵測到的資料框類型。此外，HP JetDirect 列印伺服器的資料框類型亦可以人工的方式設定（例如透過印表機的控制板、Telnet、內嵌的 web 伺服器或管理軟體）。

使用直接模式（對等式）列印的 HP JetDirect 列印伺服器，若設定在 FRAME TYPE = AUTO，且並未在同一網路上自行重新設定成任一特定的 Novell NetWare 資料框類型，則可用網路上不同的資料框類型。

注意：

直接模式（對等式）的連線一次只能有一個。所以您不能同時從兩個或更多的工作站列印到印表機。前一個連線必須先完成列印，才能建立下一個連線。

相關主題

Novell NetWare 列印概念

網路設定主題


從清單識別印表機

此螢幕顯示出所有從本地網路上搜尋到的印表機。從清單中選擇所要的印表機，然後按下一步。

如果您所要的印表機未列出，請試一個下述的步驟：

按刷新按鈕，或

按上一步按鈕，然後選擇用位址指定印表機的選項，或

按取消按鈕來結束。然後再重新執行此“安裝網路印表機”公用程式。（您可能亦必須先將印表機和 HP JetDirect 列印伺服器的電源關掉，然後再打開。）

注意：

若您要設定的印表機不在本地網路上，請參閱在大型 IP 網路上新增印表機。

清單中的印表機以下述的欄位識別：

機型。此欄位識別印表機的機型（例如是 HP LaserJet 5000 系列）。如果顯示出“不詳”，則表示無法識別印表機的機型，印表機的電源未打開，或是沒有連接的印表機。若您使用的是 HP JetDirect 外接式列印伺服器，而它無法識別連接的印表機，則會顯示“Centronics Printer/Plotter”（Centronics 印表機/繪圖機）。

硬體位址。LAN 硬體位址 ，亦稱為 Station Address（工作站位址）或 MAC 位址，因其專屬性，可用來識別本地網路上的裝置。具多個印表機連接埠的 HP JetDirect 外接式列印伺服器，可加上連接埠號碼（例如是 Port 1、Port 2、Port 3）。

IP 位址。IP（Internet Protocol、Internet 通訊協定）位址由網路管理員指定，因其專屬性，可用來識別 TCP/IP 網路上的裝置。（如需詳細資訊，請參閱 TCP/IP 概述。）當 HP JetDirect 列印伺服器的電源打開後，如果沒有在兩分鐘內指定一個有效的 IP 位址，它就會自動地指定成預設的 IP 位址（192.0.0.192）。此預設 IP 位址不是有效的位址，但可用來識別新的印表機。如果有多部印表機使用此預設位址，請檢查“硬體位址”來識別出正確的印表機。

IPX 位址。IPX（Internet Packet Exchange、Internet 封包交換）位址，因其專屬性，可用來識別 IPX/SPX 網路上的裝置。當網路裝置連接到網路上並打開電源後，它通常會自動自行設定一個 IPX 位址。（如需詳細資訊，請參閱 IPX/SPX 概述。）因為 IPX 位址包含網路號碼和 LAN 硬體位址，您可用此位址來識別所要的裝置。

注意：

若欄位的內容被截斷，而您希望看到整個欄位，請重新調整欄位的寬度。若要重新調整大小，請將游標移到欄位標題的邊界，然後按下滑鼠並拖曳。

若所選的印表機有 SNMP 群體名稱或 JetDirect 密碼的保護，則會提示您輸入「群體名稱」或密碼。若您輸入的內容不正確，則無法用此精靈安裝印表機。

相關主題

用位址識別印表機

網路設定主題


用位址識別印表機

此螢幕可讓您直接用位址來指定網路印表機。請為所要的印表機選擇並輸入一個下面的位址。然後按下一步。

注意：

您可列印 HP JetDirect 組態頁，以找出目前印表機所設定的位址。

硬體位址。LAN 硬體位址 ，亦稱為 Station Address（工作站位址）或 MAC 位址，因其專屬性，可用來識別本地網路上的裝置。（注意：若您要設定的印表機不在本地網路上，請參閱在大型 IP 網路上新增印表機。

IP 位址。IP（Internet Protocol、Internet 通訊協定）位址，因其專屬性，可用來識別 TCP/IP 網路上的各裝置。它是一個四位元組（32 位元）的數字，格式為 n.n.n.n。n 是介於 0 和 255 的數字，通常由網路管理員指定。（如需詳細資訊，請參閱 TCP/IP 概述。）
在產品出廠後，每當開啟電源兩分鐘後，HP JetDirect 列印伺服器會使用預設的 IP 位址 192.0.0.192。此預設 IP 位址不是有效的位址，但可用來暫時識別新的印表機。但是有多部新的印表機新增到網路時，它無法保證您可找到正確的印表機。因此，建議您用 LAN 硬體位址來識別印表機。若電腦上未開啟 TCP/IP 通訊協定，則無法用此欄位。

IP 主機名稱。IP 主機名稱是一個好記（或是容易識別）的名稱，可用來取代印表機的 IP 位址。當網路上的名稱伺服器設定成以主機名稱來對應到相對 IP 位址時，即可使用。如果在印表機上指定並設定了主機名稱（例如是 printer1.marketing.com），就可指定主機名稱來識別此印表機。

IPX 位址。IPX（Internet Packet Exchange、Internet 封包交換）位址，因其專屬性，可用來識別 IPX/SPX 網路上的裝置。當網路裝置連接到網路上並打開電源後，它通常會自動自行設定一個 IPX 位址。（如需詳細資訊，請參閱 IPX/SPX 概述。）因為 IPX 位址包含網路號碼和 LAN 硬體位址，您可用此位址來識別所要的印表機。若電腦上未開啟 IPX 通訊協定，則無法用此欄位。

注意：

在此公用程式搜尋到印表機後，它可讓您指定一個有效的 IP 位址。

注意：

若您要設定的印表機不在本地網路上，請參閱在大型 IP 網路上新增印表機。

若所選的印表機有 SNMP 群體名稱或 JetDirect 密碼的保護，則會提示您輸入「群體名稱」或密碼。若您輸入的內容不正確，則無法用此精靈安裝印表機。

相關主題

從清單識別印表機

網路設定主題


SNMP 群體名稱

“SNMP 的設定群體名稱”是一個在用 SNMP 變更印表機組態時必須提供的密碼。若所選的印表機有「SNMP 群體名稱」或 JetDirect 密碼的保護，則會提示您輸入群體名稱。有效的群體名稱最長可有 255 個字元。

注意

只有在指定非預設的“SNMP 的設定群體名稱”時才會提示。

“SNMP 的設定群體”名稱可由網路管理員用管理應用程式（例如是 HP Web JetAdmin）或別的工具指定。


JetDirect 密碼

JetDirect 密碼由網路管理員指定，用來限制 HP JetDirect 列印伺服器組態參數的存取。JetDirect 密碼可用網路管理應用程式（例如是 HP Web JetAdmin）或別的工具指定。

若有開啟某密碼，此公用程式會提示您輸入該密碼。


識別印表機：選擇連接埠

如果您使用具有多個連接埠的 HP JetDirect 外接式列印伺服器，則必須指定要設定做網路列印的連接埠，以及連接在該連接埠上的印表機。請選擇 Port 1、Port 2 或 Port 3。

如果可以斷定出 HP 印表機的機型，即可指定。如果未連接有印表機或是所連接之印表機的電源未打開，則會出現“不詳”。如果連接有印表機但是無法識別，則會顯示“Centronics Printer/Plotter”（Centronics 印表機/繪圖機）。

相關主題

網路設定主題


安裝網路印表機

此安裝公用程式可讓您迅速地設定網路印表機。該印表機必須經由 HP JetDirect 列印伺服器連接到網路。

要設定網路列印，您必須先在所要列印到的網路上識別印表機。此螢幕讓您選擇搜尋印表機的方式：

您可從所偵測到在本地網路上可用的印表機清單中選擇。當您按下一步，公用程式會搜尋網路印表機，並將結果顯示在一個清單中。然後您可從清單中選擇所要的印表機。

您可用位址來找出特定的印表機。當您按下一步後，會得到提示來用 LAN 硬體位址（或 MAC 位址）、IP 位址、IP 主機名稱或 IPX 位址識別印表機。

相關主題

網路設定主題

支援需求


本地網路

本地網路代表未超越路由器或通訊閘的網路。若您的電腦和印表機連接在本地網路上，它們就是連接在同一個網路電纜區段。


MS-DOS 列印

請用此螢幕讓 Windows 95/98 系統上的 MS-DOS 應用程式得以列印。MS-DOS 應用程式通常須要列印到 LPT 連接埠。請選一個下面的選項：

否（預設值）會關閉 MS-DOS 列印的功能。因為舊的應用程式需要 MS-DOS 列印，此選項適用於大多數情形。

是可讓您從 MS-DOS 應用程式列印。（若系統沒有可用的有效 LPT 連接埠，您無法選擇是。）

若開啟 MS-DOS 列印功能，則會出現一個 LPT 連接埠名稱（LPT2 到 LPT4）。若要用不同的 LPT 連接埠名稱，請按變更按鈕。

注意：

某些 MS-DOS 應用程式可能需要特殊的 LPT 連接埠設定。若您的應用程式無法列印，請洽詢該軟體的供應廠商。


NDS

Novell 目錄服務（Novell Directory Services、NDS）是一個關連式資料庫，可將網路資源邏輯地安排成階層式樹狀結構中的物件。不論網路資源的實際位置，只要您有適當的權限，您便可使用它們。NDS 是設計來取代 Novell 結合的。

如需詳細資訊，請參閱 Novell NetWare 列印概念。


名稱伺服器

名稱伺服器是網路上的一個電腦，用來將主機名稱對應（解析）出其 IP 位址。Domain Name System（DNS、網域名稱系統）伺服器和 Windows Internet Name Service（WINS、Windows Internet 名稱服務）伺服器均是名稱伺服器的例子。


命名慣例，NetWare 物件

此公用程式限制 NetWare 列印伺服器、列印印表機和列印佇列物件的名稱為 7 位元的 ASCII（最前面的 127 個）字元。請遵照下面的原則：

 限用由 A 到 Z 的大寫英文字母

 數字 0 到 9

 可用特定的特殊字元，例如是底線符號（_）、英文的括號或英文的分號（-）

 不可使用這些特殊字元：* [ ] | \ / ? < > , " : ; <空白>

 若要使用英文句號（.）、加號（+）和英文等號（=）字元，它們的前面必須加上一個反除號（\）字元。

列印佇列名稱最多可有 47 個字元。


命名慣例，印表機資料夾

為印表機命名時，請遵照下面的原則：

 長度不可超過 31 個字元

 大寫的英文字母 A 到 Z

 小寫的英文字母 a 到 z

 數字 0 到 9

 避免使用 ASCII 值小於 32 或大於 127 的字元

 不要用英文逗點（,）


命名慣例，共用名稱

根據 Microsoft 的建議，名稱限用 7 位元的 ASCII（最前面的 127 個）字元。不可用空白。請遵照下面的原則：

 大寫的英文字母 A 到 Z

 小寫的英文字母 a 到 z

 數字 0 到 9

 可用特定的特殊字元：$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]


網路列印概念

網路上有連接在一起的電腦，共用資訊和資源，例如是印表機。在主從式（用戶端-伺服器）網路上，用戶端電腦將列印工作送到用來控制各印表機之使用的專用伺服器電腦。在對等式（Peer-to-Peer）網路上，不需要有專用的伺服器。每部電腦的設定均可直接將列印工作送到印表機。

網路列印設定

主從式（用戶端-伺服器）列印方式，通常用在中大型網路，其上有用來管理眾多使用者列印需求的專用伺服器。主從式網路使用網路作業系統（NOS），例如是 Novell NetWare 和 Microsoft Windows NT 伺服器。

主從式（用戶端-伺服器）列印：

對等式列印較適用於小型網路，其上爭取印表機連線的使用者較少。在對等式網路上，使用者設定其 Microsoft Windows 95/98、2000 或 NT 系統，以直接列印到印表機。因為每個使用者的系統都須做列印的所有控制，因此系統的性能可能會稍微降低。

對等式列印：

請注意，對等式列印可設定在主從式（用戶端-伺服器）網路上。例如，一個小的工作群組即使連接在一個公司的主從式網路上，他們仍可做對等式列印。

不論所用的網路類型（主從式或對等式）為何，您的電腦和印表機必須使用相同的語言或網路通訊協定來互相通訊。最常用的通訊協定是 Novell NetWare 網路所用的 IPX（Internet Packet Exchange、Internet 封包交換）和 Internet 所用的 TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol、傳輸控制通訊協定/Internet 通訊協定）。HP JetDirect 列印伺服器支援這些和其它常用的網路通訊協定。請注意，HP JetDirect 列印伺服器可用在同時使用主從式和對等式列印，並以多種通訊協定運作的網路上。

相關主題

IPX/SPX 概述

TCP/IP 概述

Novell NetWare 列印概念


Novell NetWare 列印概念

主題

簡介

結合和 NDS

簡介

Novell NetWare 是一個主從式（用戶端-伺服器）的網路作業系統。NetWare 伺服器執行專用的伺服器軟體，提供網路服務（例如是檔案的儲存、安全管理和列印）給用戶端。NetWare 用戶端則執行和 NetWare 相容的軟體，以使用這些服務。

在 NetWare 網路上，列印工作經由多工緩衝處理，送到 NetWare 列印佇列中。列印佇列會儲存列印工作，直到列印伺服器可將工作送到一個可用的印表機。設定 NetWare 列印時，您必須建立列印伺服器和列印佇列物件。您亦必須為 NetWare NDS（請參閱下面的說明）建立印表機物件。

HP JetDirect 列印伺服器可用兩種基本模式來做 NetWare 列印：遠程印表機模式（Remote Printer Mode）和佇列伺服器模式（Queue Server Mode）。佇列伺服器模式可提供較佳的性能。

注意：

“安裝網路印表機”精靈不支援“遠程印表機模式”（Remote Printer Mode）列印的印表機設定。

結合和 NDS

NetWare 使用具有網路資源（例如是使用者、群組、伺服器和印表機）定義的資料庫。在建立和列印相關的物件時，它們會被輸入到 NetWare 資料庫中。資料庫包含物件和它們的內容。

在 NetWare 3.x 上，此資料庫結構稱為結合。“結合”適用於位於單一伺服器上的小型網路。但是當客戶需求超過 250 個使用者時，會發生性能上的問題。此性能上的問題是因為“結合”是一個單純的檔案資料庫。在大型網路上，“結合”就好像是一個大容量的硬式磁碟機，包含數千個檔案而都位於其根目錄。您可想像捲動此清單來尋找某特定檔案的困難度。

在 NetWare 4.x 上，Novell 推出 Novell 目錄服務（Novell Directory Services、NDS）。NDS 是一個分配和重複式的資料庫，並以階層式的樹狀結構構成。NDS 可支援整個網路上的伺服器。網路資源在樹狀結構中的結構形式，和其實際的位置無關。如果使用者知道某網路資源的 NDS 內容（並有適當的存取權限），他們不須知道資源的實際位置便可使用它。

在 NetWare 4.x、5.x 和以後的系統上，NDS 以“結合”模擬的方式，提供與“結合”版本之 NetWare 的相容性。使用“結合”模擬時，“結合”會放到 NDS 容器物件中的 NDS 目錄。對於 NetWare 3.x 用戶端來說，該容器中的物件就和“結合”物件一樣。

相關主題

IPX/SPX 概述

網路設定主題


物件（NDS）

物件是 NDS 結構，用來儲存資訊，資訊包括網路資源的特性。物件可用來代表一個實際的項目（例如是使用者或印表機），或是一個邏輯的項目（例如是群組或列印佇列）。NDS 物件可協助您整理和管理別的物件。


對等式列印

每部用戶端電腦均設定成直接列印到印表機。不須專用的“伺服器”電腦來控制送到印表機的列印工作。如需詳細資訊，請參閱網路列印概念。


通訊模式

通訊模式說明列印到此印表機時所用的網路類型和通訊協定（TCP/IP、IPX/SPX）。如需詳細資訊，請參閱網路列印概念。


列印佇列物件

列印佇列用來儲存列印工作，直到列印伺服器將工作送到印表機。列印佇列物件是列印佇列的邏輯代表，用來保持列印佇列內容的資訊（例如是指定為佇列提供服務的列印伺服器和印表機）。 在 Novell NetWare 網路上，網路上的每個列印佇列都必須建立一個列印佇列物件。


列印伺服器物件

列印伺服器可以是電腦或裝置（例如是 HP JetDirect 列印伺服器），其功能是從列印佇列取得多工緩衝處理的列印工作，並將它們送到印表機。列印伺服器物件是列印伺服器的邏輯代表，用來保持列印伺服器內容的資訊（例如是所服務的印表機）。在 Novell NetWare 網路上，網路上的每個列印伺服器都必須建立一個列印伺服器物件。


印表機驅動程式

印表機驅動程式螢幕可讓您為指定的印表機選擇適當的驅動程式。您必須選擇一個下面的選項：

顯示所有已知的驅動程式。顯示您系統上所有可用的印表機驅動程式。若要為此印表機安裝驅動程式，請捲動並選擇您印表機的“製造廠商”和適當的印表機機型。

只顯示目前已安裝的驅動程式。顯示目前已安裝在此電腦上的印表機驅動程式。如果所要的印表機驅動程式已安裝了，請選擇它，然後按下一步。

按從磁片安裝。讓您從磁片安裝印表機的驅動程式。如果未列出您指定的印表機機型，而您有該印表機的驅動程式磁片，請按從磁片安裝。按照出現的說明來安裝驅動程式。

選擇好印表機驅動程式後，請按下一步。


取代現有驅動程式

若此印表機已有驅動程式，則會出現此螢幕。因為程式採用新的驅動程式後印出的結果可能會有所不同，所以建議您採用預設的保留現有驅動程式選項。


印表機名稱

用適當的印表機命名慣例為您的印表機輸入一個名稱。系統的“印表機”資料夾中的圖示，即用此名稱來識別此印表機。若要顯示“印表機”資料夾，請按您 Windows 桌面上的開始、選擇設定、然後按印表機。


印表機物件

在 Novell NetWare 網路上，印表機物件是實際印表機的邏輯代表，用來保持印表機內容的資訊（例如是服務的列印佇列）。在 NetWare NDS 網路上，每個印表機都必須建立一個印表機物件。


印表機共用

印表機共用可讓其他的網路使用者，透過此電腦列印到此印表機。此安裝公用程式僅支援 Windows 2000 和 Windows NT 4.0 上的印表機共用。系統上的伺服器服務必須開啟，才能做印表機共用。

您必須選擇一個下面的選項：

不共用：若您要設定此電腦做對等式列印，但不要讓別的網路使用者透過此電腦來使用印表機，請選擇此選項。

共用：若您要設定此電腦成伺服器來做主從式列印（用戶端-伺服器），請選擇此選項。網路用戶端即可透過此電腦送出列印工作到印表機。若選擇了此選項，您必須指定下面的項目：

共用名稱：您必須指定一個共用名稱。印表機的共用名稱即用戶端在使用所共用之印表機時所用的名稱。為了讓 Windows 3.x 和 MS-DOS 用戶端能使用此印表機，請不要用 8 個以上的字元（例如您可用 mrktng01）。對於 Windows 95/98 用戶端，請不要超過 12 個字元。

用戶端驅動程式支援

安裝 Windows 95/98 驅動程式：選擇此選項可安裝 Windows 95/98 印表機驅動程式到此電腦，以自動地下載到 Windows 95/98 用戶端。若您選擇此選項，您必須指出此驅動程式的位置。在完成印表機設定時，此精靈會提示您指出驅動程式的位置。

根據預設，安裝 Windows 95/98 印表機驅動程式到此電腦的功能是關閉的。

安裝 Windows NT 4.0 驅動程式（只有 Windows 2000 才會出現此選項）：選擇此選項可安裝 Windows NT 印表機驅動程式到此電腦，以自動地下載到 Windows NT 4.0 用戶端。若您選擇此選項，您必須指出此驅動程式的位置。在完成印表機設定時，此精靈會提示您指出驅動程式的位置。

根據預設，安裝 Windows NT 印表機驅動程式到此電腦的功能是關閉的。

若選擇共用，且指定上面的項目，則在 Windows 2000 會出現位置和說明對話方塊，讓您為印表機指定更多的資訊。


位置和說明
位置和說明（僅限 Windows 2000 ）

若在 Windows 2000 系統上選擇印表機共用對話方塊中的共用，則會出現此螢幕。它讓您為印表機指定位置並做說明。這兩個欄位的輸入是選擇性的，用在 Windows 2000 上是供用戶端來搜尋印表機。位置和說明欄位都會出現在摘要螢幕和測試頁上。

位置

位置欄位可以有 256 個字元，用來以 location1/location2/location3 的格式指定印表機的位置。例如，您可用 B2/S3 來代表 B2 大樓 S3 區域（印表機）的位置。欄位間必須用“/”來分隔。

說明

說明欄位最長可有 256 字元，而沒有特別規定的格式。


列印 HP JetDirect 組態頁

若要列印 HP JetDirect 組態頁，請參閱 HP JetDirect 的硬體安裝指南或是您印表機文件中的說明。

在 HP JetDirect 外接式列印伺服器上，請在列印伺服器的 Test（測試）按鈕上按一下後放開。


佇列伺服器模式（Queue Server Mode）

在使用“佇列伺服器模式”（Queue Server Mode）時，HP JetDirect 列印伺服器取代 Novell NetWare 列印伺服器的功能。HP JetDirect 列印伺服器會存取 NetWare 伺服器上的列印佇列，並將列印工作複製到印表機。這樣便不須要用一部執行 Novell NetWare 列印伺服器軟體的專用電腦了。


遠程印表機模式（Remote Printer Mode）

使用“遠程印表機模式”（Remote Printer Mode）時，Novell NetWare 列印伺服器的功能位於一部電腦上，而 HP JetDirect 列印伺服器則作為一個簡單的印表機。HP JetDirect 列印伺服器保持一個開啟的連結到 NetWare 列印伺服器。執行專有軟體的 NetWare 列印伺服器會送列印工作到印表機。


設定網路通訊模式

在您識別出印表機後，您必須為您的印表機指定一個通訊模式，並為該模式設定適當的網路參數。若您需要通訊模式選擇方面的說明，請按一個列在下面的通訊模式：

注意：

“安裝網路印表機”公用程式會偵測您系統的設定值，並嘗試提供一個建議的通訊模式。但您仍可自行選擇別的模式。僅顯示有效的選項。

您指定的參數數值在完成安裝後才會設定到印表機。

Windows TCP/IP

Windows IPX/SPX

Novell NDS（僅限佇列伺服器模式）

Novell 結合（僅限佇列伺服器模式）

Windows TCP/IP

若您會在 TCP/IP 網路上使用此印表機，則此印表機必須設定有有效的 TCP/IP 參數。（有關 TCP/IP 參數的詳細資訊，請參閱 TCP/IP 概述。）您可選的選項，依所偵測到的 TCP/IP 設定值而定：

如果印表機沒有有效的 TCP/IP 設定值：

請在提供的欄位中輸入一個有效的印表機 IP 位址、一個有效的子網路遮罩和一個有效的通訊閘 IP 位址。在指定數值前，請洽詢您的網路管理員。

按一下建議設定值，安裝公用程式則會自動地輸入 TCP/IP 參數。

用預設的連接埠名稱核取方塊（僅限 Windows NT 和 2000）

請選取此核取方塊，讓印表機採用預設的連接埠設定值。若不選取此核取方塊，則下一個精靈的螢幕是連接埠名稱對話方塊（在設定網路通訊模式精靈螢幕之後）。

小心：

若您的印表機會連接到別的網路，則公用程式所建議的 TCP/IP 設定值，可能在其它網路上失去其專屬性，而與別的裝置發生衝突。在連接到別的 TCP/IP 網路時，請格外小心。

如果印表機已有有效的 TCP/IP 設定值：

會顯示目前的 TCP/IP 設定值。若要變更任何數值，請按變更設定值。

小心：

變更有效的 TCP/IP 設定值，可能會造成別的使用者無法使用的情形。在變更有效設定值前，請先洽詢您的網路管理員。

注意：

如果管理軟體使用密碼保護 TCP/IP 參數（例如是 HP Web JetAdmin），變更設定值按鈕便無法使用。

Windows IPX/SPX

Windows IPX/SPX 通訊模式適用於採用 IPX 通訊協定的 Windows 網路。（有關 IPX/SPX 通訊協定的詳細資訊，請參閱 IPX/SPX 概述。）這個通訊模式沒有需要的參數設定值。請按下一步來繼續。

用預設的連接埠名稱核取方塊（僅限 Windows NT 和 2000）

請選取此核取方塊，讓印表機採用預設的連接埠設定值。若不選取此核取方塊，則下一個精靈的螢幕是連接埠名稱對話方塊（在設定網路通訊模式精靈螢幕之後）。

Novell NDS （僅限佇列伺服器模式）

注意：

安裝公用程式要求安裝有 Novell NetWare Client for Windows 95 或是 Windows NT。僅支援佇列伺服器模式（Queue Server Mode）。

若您會在 Novell NetWare NDS 網路上使用此印表機，則 NetWare 伺服器上必須設定有適當的 NDS 物件。如需詳細資訊，請參閱 Novell NetWare 列印概念。您的選項依據在安裝公用程式中所偵測到的預設值而定：

如果印表機沒有有效的 NDS 設定值：

1	輸入一個有效的列印伺服器名稱或接受預設的名稱。列印伺服器物件名稱最長可有 30 個字元。

2	輸入列印伺服器內容。若您要瀏覽來找出內容，請按瀏覽。

3	輸入有效的印表機名稱，或接受預設的名稱。印表機物件名稱最長可有 30 個字元。

4	輸入印表機的內容。若您要瀏覽來找出內容，請按瀏覽。

5	在指定好這些項目後，請按下一步來指定列印佇列物件。

6	輸入列印佇列名稱或接受預設的名稱。列印佇列物件名稱最長可有 47 個字元。

7	輸入列印佇列的內容。若您要瀏覽來找出內容，請按瀏覽。

8	請用捲動清單，為列印佇列選擇適當的媒體。

9	請按下一步來繼續。

如果印表機已有有效的 NDS 設定值：

1	檢視所顯示的 NDS 設定值，然後按下一步來指定列印佇列物件。

2	輸入列印佇列名稱或接受預設的名稱。列印佇列物件名稱最長可有 47 個字元。

3	輸入列印佇列的內容。若您要瀏覽來找出內容，請按瀏覽。

4	請用捲動清單，為列印佇列選擇適當的媒體。

5	請按下一步來繼續。

注意：

亦可輸入現有的列印伺服器或印表機名稱，但是可能會出現警告訊息。

Novell（結合）（僅限佇列伺服器模式）

注意：

此安裝公用程式要求安裝有 Novell NetWare Client for Windows 95 或是 Windows NT。僅支援佇列伺服器模式（Queue Server Mode）。

若此印表機會用在結合的連接（NetWare 3.x 、結合模擬的 NetWare 4.x 或 NetWare 5.x），則結合中必須建立有適當的 NDS 物件。如需詳細資訊，請參閱 Novell NetWare 列印概念。若要建立結合物件，您必須有管理權限或是用管理員的身份登入。請在提供的欄位中輸入下面的結合物件：

列印伺服器：輸入一個有效的列印伺服器名稱或接受預設的名稱。列印伺服器物件名稱最長可有 30 個字元。

列印佇列：輸入列印佇列名稱或接受預設的名稱。列印佇列物件名稱最長可有 47 個字元。

佇列媒體：請用捲動清單，為列印佇列選擇適當的媒體。

注意：

亦可輸入現有的列印伺服器或印表機名稱，但是可能會出現警告訊息。

注意：

在 Novell NetWare 3.x 網路上，媒體永遠是 SYS:媒體。

設定好這些參數後，請按下一步來繼續。

相關主題

網路設定主題


連接埠名稱

注意：

連接埠名稱對話方塊僅會在 Windows NT 和 Windows 2000 上出現。只有在沒有選取設定網路通訊模式對話方塊的用預設的連接埠名稱，且選擇 IP 或 IPX 通訊模式時才會出現。

您可指定所要安裝印表機上所要建立之網路連接埠的名稱。連接埠名稱用來在印表機內容中識別連接埠。

有效的連接埠名稱最長可有 63 個字元，並可用任何字元。連接埠名稱必須是專屬的。連接埠名稱會出現在摘要螢幕和測試頁上。


子網路遮罩

子網路遮罩是用來將 TCP/IP 網路分割成子網路的方式（假設使用子網路）。子網路可讓一個大型網路使用起來更有效率。子網路遮罩的格式類似於 IP 位址： n.n.n.n。n 是介於 0 和 255 的數字。如果沒有指定子網路遮罩，通常會用指定給您電腦的子網路遮罩。

在套用到 IP 位址時，子網路遮罩指定 IP 位址中用來識別網路/子網路的部分，和用來識別個別主機節點的部分。如需詳細資訊，請參閱子網路。


建議 IP 設定值

若您的印表機尚未適當地設定好一個有效的 IP 位址，且您按下建議設定值按鈕，則安裝公用程式會用 Automatic Private IP Addressing（APIPA）通訊協定來建議下面的 IP 參數數值：

IP 位址

子網路遮罩

通訊閘

注意：

Windows 98 和 Windows 2000 伺服器有 Microsoft 的 APIPA 通訊協定。

小心：

若您的印表機會連接到別的網路，則公用程式所建議的 TCP/IP 設定值，並沒有考慮到用在別的網路，而可能在將來會和別的裝置發生衝突。在連接到別的 TCP/IP 網路時，請格外小心。

相關主題

TCP/IP 概述


支援需求

系統

作業系統：Windows 95/98、Windows NT 4.0 或 Windows 2000 系統

Novell NetWare 網路：必須安裝 Windows 95/98、Windows NT 4.0 或 Windows 2000 版的 Novell NetWare Client。

Microsoft 網路：必須執行 Microsoft IP 或 IPX 通訊協定以及用戶端服務。

視訊顯示：

螢幕解析度：最低 VGA（640x480）

顏色：最少 256 種

注意：

在探測印表機時，根據系統的速度和網路的大小，性能上可能會有很大的差異。

印表機

印表機必須用一個所支援的 HP JetDirect 列印伺服器連接到網路。您可蒞臨 HP 的 web 網站（http://www.hp.com/go/networkprinting），取得一份目前所支援之 HP JetDirect 列印伺服器和解決方案的清單。

只要所用的印表機驅動程式和此公用程式所用的連接埠監控程式（Port Monitor）軟體相容，且支援 Microsoft 的印表機安裝檔案格式（.INF），則此安裝公用程式可用於 HP 或非 HP 牌的印表機上。

Novell NetWare 網路：安裝公用程式僅支援設定為佇列伺服器模式（Queue Server Mode）的印表機。不支援遠程印表機模式。

共用

此精靈僅在 Windows 2000 和 Windows NT 4.0 上支援印表機共用。

系統上的伺服器服務必須開啟，才能做印表機共用。


TCP/IP 概述

主題

IP 位址概念

子網路

通訊閘

設定印表機的 IP 位址

TCP/IP（Transport Control Protocol/Internet Protocol、傳輸控制通訊協定/ Internet 通訊協定）是一組通訊協定，設計來定義資料應如何傳送到網路的裝置上。TCP/IP 正迅速地變成最常用的一組通訊協定。這些通訊協定原來是設計讓網路之間進行通訊的，因此有 Internet（網際網路）一名稱。隨著 Internet 和 World Wide Web 的進展，TCP/IP 的使用也愈來愈普遍。

IP 位址概念

在 TCP/IP 網路上，每個主機（工作站或節點）需要一個專屬的 IP 位址。此位址是一個軟體位址，用來識別網路以及位於該網路上的特定主機。IP 位址包含一個四位元組（32 位元）的數字，格式為 n.n.n.n。n 是介於 0 和 255 的數字。此位址格式亦稱為十進位數字點表示法（decimal dot notation）或點表示法（dot notation）。

每個 IP 位址可分成兩個獨立的部分：網路部分和主機部分。

注意：

在指定 IP 位址時，請務必洽詢您的 IP 位址管理員。如果設定了錯誤的位址，可能會干擾甚至關閉其它的網路裝置。

IP 位址：網路部分

IP 位址的網路部分（網路位址）可以以本地或全域的型式來管理。本地管理表示在獨立的網路上，您可在本地建立和指定 IP 位址。但您若要連接到別的網路（例如是全球的 Internet 或 World Wide Web），則網路位址由位於美國維吉尼亞州 Norfolk 的 InterNIC 公司管理。美國國家科學基金會（National Science foundation）授權 InterNIC，作全球性 Internet 位址和網域的管理。當 InterNIC 指定一個網路號碼給某機構時，該機構應負責確定所有連接在該機構網路上的裝置和主機，均具備適當的編號。

所有互相通訊的主機均應有相同的網路位址。

小心：

若您在網路上是本地管理您的 IP 位址，則絕對不可連線到別的網路，例如是全球的 Internet 或 World Wide Web。

IP 位址：主機部分

IP 位址的“主機”部分，因其專屬性，可用來識別網路上的各主機。雖然多部主機可共用相同的網路位址，但每一部要有專屬的主機部分。

IP 位址結構和等級

全球管理的位址，InterNIC 以三種類別來將網路位址指定給機構：A、B 和 C 等級。如下表所示的 IP 位址 n.n.n.n，這些等級定義 IP 位址中用來當做“網路”的位址部分和“主機”的位址部分。

網路等級	n. （第一位元組）	n. （第二位元組）	n. （第三位元組）	n （第四位元組）
A	網路	主機	主機	主機
B	網路	網路	主機	主機
C	網路	網路	網路	主機
指定給某機構的等級和網路位址，會定義可連接在該機構網路上最高的主機數目。若指定給您的是 A 等級的位址，則您的網路上可有一千六百萬以上的主機。B 等級的位址最多可有 65,534 個主機。C 等級的位址最多可有 254 個主機（主機位址值 0 和 255 是保留的）。

子網路

當 IP 位址的網路位址部分指定給某機構時，並不限制該機構只能有一個網路。本地網路的管理員可用子網路來將一個網路分割成多個不同的子網路。將網路分割成子網路可提供較佳的性能，並改善網路交通的控制。

要建立子網路時，IP 網路管理員用 IP 位址中主機部分裡的一部分來指定子網路號碼。

子網路遮罩

子網路遮罩是用來分割網路成子網路的方式。子網路遮罩的格式類似於 IP 位址：n.n.n.n。n 是介於 0 和 255 的數字。

注意：

子網路遮罩的指定必須適當。在轉換到二進位的位元後，任何壹（1）的左邊均不可有零（0）。例如 255.255.0.0（11111111111111110000000000000000）是可以的，而 255.253.0.0（11111111111111010000000000000000）則是錯誤的。此外，您不可使用子網路遮罩 255.255.255.255 和 0.0.0.0。

子網路遮罩會和 IP 位址比較，並識別出位址的哪一部分適用於網路和子網路位址，而哪一部分代表主機。例如，指定給 Hewlett-Packard 的網路位址是 A 等級的“15”（請參閱下面的範例）。第二位元組不必用來作為主機位址，HP 可選擇用它來代表子網路，而用第三和第四位元組代表主機。若要這樣做，則須用子網路遮罩 255.255.0.0。在這樣的用法下，每個裝置均可在自己的子網路上，因其專屬性而被識別出。HP 在不違反指定的位址空間限制下，可用到高達 254 個子網路。

範例

HP A 等級網路	15. （第一位元組）	n. （第二位元組）	n. （第三位元組）	n （第四位元組）
HP 子網路遮罩	255.	255.	0.	0
HP 子網路 1	15.	1.	主機.	主機
HP 子網路 2	15.	2.	主機.	主機
通訊閘

通訊閘是用來連接兩個不同網路（例如使用不同通訊協定、資料格式、結構或架構的網路）的路由器或電腦。通訊閘會重新包裝資料封包，並變更它們以符合目的地網路的規格。當網路分割成子網路時，通訊閘通常用來將子網路獨立分開，以便控制網路交通。

預設通訊閘

如果使用通訊閘，您通常指定用來在子網路之間移動封包之通訊閘的 IP 位址。如果有多個通訊閘，則指定最近的通訊閘為預設使用的通訊閘。

設定印表機的 IP 位址

“安裝網路印表機”公用程式可讓您為新的印表機設定 IP 位址。此外，您可用多種方法為印表機設定 IP 位址，包括 BootP、DHCP 和 Telnet。您亦可用一個有支援的 Web 瀏覽工具，使用列印伺服器中的內嵌 web 伺服器（這需要最新的 HP JetDirect 韌體）。

Bootstrap 通訊協定（BootP）

BootP 是 bootstrap 通訊協定，用來自動地從網路伺服器下載 IP 位址和其它的 TCP/IP 參數。當印表機的電源打開後，HP JetDirect 列印伺服器會廣播一個 boot 啟動要求。如果 BootP 伺服器已設定妥當，它會透過網路將參數傳送到 JetDirect 列印伺服器。

動態主機組態協定（Dynamic Host Configuration Protocol、DHCP）

DHCP 類似於 BootP，可自動地從網路伺服器下載 IP 位址。但是 DHCP 伺服器只有固定數目的 IP 位址，且它僅能借用 IP 位址給列印伺服器。每當印表機的電源關掉再打開後，雖然 DHCP 伺服器會嘗試指定同樣的 IP 位址給 JetDirect 列印伺服器，它無法保證每次都會指定一樣的位址。

Telnet

Telnet 是許多 TCP/IP 電腦系統都提供的一個服務公用程式。您可用 Telnet，登入 JetDirect 列印伺服器來設定 TCP/IP 參數。若要使用 Telnet，列印伺服器必須先設定好 IP 位址。在產品出廠後，每當開啟電源兩分鐘後，HP JetDirect 列印伺服器會使用預設的 IP 位址 192.0.0.192。

內嵌 Web 伺服器

您可用一個有支援的 web 瀏覽工具公用程式（例如是 Microsoft Internet Explorer 或 Netscape Navigator），來使用某些 HP JetDirect 列印伺服器上的內嵌 web 伺服器。首次使用內嵌的 web 伺服器時，列印伺服器必須事先設定有一個 IP 位址。在產品出廠後，每當開啟電源兩分鐘後，HP JetDirect 列印伺服器會使用預設的 IP 位址 192.0.0.192。

Arp -s

Arp -s 和 ping 指令可用來為 JetDirect 裝置設定 IP 位址。

相關主題

網路設定主題

在大型 IP 網路上新增印表機


疑難排解

當安裝公用程式詢問您“測試頁是否列印正確？”而您按否，則安裝公用程式會嘗試對印表機做一個網路通訊測試。它會顯示“測試成功”或“測試失敗”訊息。：

測試成功	印表機收到測試封包並做出適當的回應。如果印表機沒有印出測試頁，請檢查： 印表機在線上且已就緒可馬上列印。 印表機內裝有紙張。 若使用 HP JetDirect 外接式列印伺服器，請確定列印伺服器的電源是打開的，並列電纜適當地接到列印伺服器和印表機。 您可自行列印一張 HP JetDirect 組態頁  此外，請試試下面的步驟： 1 關掉印表機的電源再將它打開。 2 重設 HP JetDirect 列印伺服器為工廠預設值，並試著再安裝一次。
測試失敗	印表機沒有收到測試封包，或是沒有對它做出回應。請檢查： HP JetDirect 列印伺服器適當地連接到網路，且電源是打開的。 您可自行列印一張 HP JetDirect 組態頁  您沒有無意間變更了列印伺服器的網路位址。 網路電纜沒有損壞且連接妥當，而網路本身運作正常。 此外，請試試下面的步驟： 1 關掉印表機的電源再將它打開。 2 重設 HP JetDirect 列印伺服器為工廠預設值，並試著再安裝一次。
相關主題

在大型 IP 網路上新增印表機


媒體，NetWare

媒體是邏輯的分割區，格式化用在 NetWare 檔案系統的最高層次。NetWare 伺服器分成一個或多個媒體。而每個媒體可分成目錄，以容納子目錄或檔案。

對於使用者來說，媒體就好像是單獨電腦上的硬式磁碟。在 NetWare NDS，一個媒體可位於單一的硬式磁碟上，或是跨越多個硬式磁碟。


共用印表機安裝程式

此螢幕只會在有選擇印表機共用對話方塊上的共用時，出現在 Windows NT 和 Windows 2000 系統上。它提供簡單而迅速的方式，安裝共用印表機到其他網路上的電腦（用戶端）。

在選擇此選項後，會建立一個程式（一個 .EXE 檔案）以安裝此印表機到網路用戶端的電腦。您有兩種方式來提供此程式給用戶：

以電子郵件附件的方式寄給用戶，或是

將它放在用戶可存取的共用目錄中

當用戶執行此檔案時，共用的印表機會新增到用戶端工作站的“印表機”資料夾。

相關主題

印表機共用

命名慣例，共用名稱